Date d'identification

24 mars 2017

Date de résolution

S/O

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

WAP150

1.0.0.13, 1.0.1.7

Description du problème

Les radios 2,4 GHz et 5 GHz sont désactivées après avoir configuré un troisième SSID sur l'une ou l'autre radio. Dès que le troisième SSID est supprimé, les radios sont activées et fonctionnelles. Le problème est présent même si une seule radio est activée et que plusieurs SSID sont configurés.

Résolution

Effectuez une mise à niveau sur le WAP150 vers la dernière version du micrologiciel 1.1.0.5.