Objectif

L'objectif de ce document est de fournir une compréhension pratique de l'identificateur de modèle pour les points d'accès sans fil et les extendeurs maillés Cisco Business.

- Afficher le décodeur PID du commutateur

- Afficher le décodeur PID du routeur

- Afficher le décodeur PID des anciens points d'accès sans fil

Si vous ne connaissez pas les termes de ce document, consultez Cisco Business : Glossaire de nouveaux termes.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- 140 CA (fiche technique) | 10.4.1.0 (Télécharger la dernière version)

- 141ACM (fiche technique) | 10.4.1.0 (Télécharger la dernière version)

- 142ACM (fiche technique) | 10.4.1.0 (Télécharger la dernière version)

- 143ACM (fiche technique) | 10.4.1.0 (Télécharger la dernière version)

- 240AC (fiche technique) | 10.4.1.0 (Télécharger la dernière version)

Les points d'accès CBW 140/145/240 ne sont pas compatibles avec la gamme CBW 150. La coexistence sur le même réseau local n'est pas prise en charge.

Afficher la forme de tableau du graphique

Tableau 1 - Spécifications sans fil

Le tableau ci-dessous présente les spécifications sans fil de la fiche technique du périphérique CBW240AC. Vous trouverez ci-dessous des liens vers les fiches techniques de tous les périphériques de la série CBW.

- Fiche technique 140AC et 145AC

- Fiche technique sur les extendeurs de maillage 141, 142 et 143

- Fiche technique 240AC

Élément

Spécification

Conditions requises

● Nécessite un point d'accès Cisco Business au sein du réseau pour la connectivité maillée

Authentification et sécurité

● WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

● 802.1X, authentification, autorisation et comptabilité (AAA) RADIUS

● 802.11r et 802.11i

Nombre maximal de clients

● Nombre maximal de clients sans fil associés : 200 par radio Wi-Fi, pour un total de 400 clients par point d'accès

802.11ac

● 2x2 MU-MIMO avec deux flux spatiaux, jusqu'à 867 Mbits/s

● Canaux 20, 40 et 80 MHz

● Sélection dynamique de fréquence

Ports Ethernet

● Besoin de séparer certaines spécifications et exigences pour montrer la différenciation entre les modèles.

● Par exemple, l'extendeur 141ACM comporte 4 ports Ethernet, 142ACM un port et 143ACM aucun port Ethernet

● 1 liaison ascendante Gigabit Ethernet (détection automatique 10/100/1000BASE-T)

● 3 ports Gigabit Ethernet locaux (détection automatique 10/100/1000BASE-T), dont un port de sortie PoE :

La sortie PoE fournit la norme 802.3af lorsque l'extendeur de réseau maillé est alimenté par l'adaptateur électrique fourni

802.11a : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 54 Mbits/s

802.11b/g : 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 5 et 4 Mbits/s

Débits de données 802.11n sur 2,4 GHz : 6,5 à 144 Mbits/s (MCS0-MCS15)

Débits de données 802.11ac sur 5 GHz : 6,5 à 867 Mbits/s (MCS0-MCS9)

Nombre maximal de canaux sans chevauchement

A (domaine réglementaire A) :

● 2,412 à 2,462 GHz ; 11 canaux

● 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux

● 5,500 à 5,700 GHz ; 8 canaux (5,600 à 5,640 GHz exclus)

● 5,745 à 5,825 GHz ; 5 canaux

B (domaine réglementaire B) :

● 2,412 à 2,462 GHz ; 11 canaux

● 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux

● 5,500 à 5,720 GHz ; 12 canaux

● 5,745 à 5,825 GHz ; 5 canaux

C (domaine réglementaire C) :

● 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux

● 5,745 à 5,825 GHz ; 5 canaux

D (domaine réglementaire D) :

● 2,412 à 2,462 GHz ; 11 canaux

● 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux

● 5,745 à 5,825 GHz ; 5 canaux

E (domaine réglementaire E) :

● 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux

● 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux

● 5,500 à 5,700 GHz ; 8 canaux (5,600 à 5,640 GHz exclus)

F (domaine réglementaire F) :

● 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux

● 5,745 à 5,805 GHz ; 4 canaux

G (domaine réglementaire G) :

● 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux

● 5,745 à 5,865 GHz ; 7 canaux

H (domaine réglementaire H) :

● 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux

● 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux

● 5,745 à 5,825 GHz ; 5 canaux

I (domaine réglementaire I) :

● 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux

● 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux

K (domaine réglementaire K) :

● 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux

● 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux

● 5,500 à 5,620 GHz ; 7 canaux

● 5,745 à 5,805 GHz ; 4 canaux

N (domaine réglementaire N) :

● 2,412 à 2,462 GHz ; 11 canaux

● 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux

● 5,745 à 5,825 GHz ; 5 canaux

Q (domaine réglementaire Q) :

● 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux

● 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux

● 5,500 à 5,700 GHz ; 11 canaux

R (domaine réglementaire R) :

● 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux

● 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux

● 5,660 à 5,700 GHz ; 3 canaux

● 5,745 à 5,805 GHz ; 4 canaux

S (domaine réglementaire S) :

● 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux

● 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux

● 5,500 à 5,700 GHz ; 11 canaux

● 5,745 à 5,825 GHz ; 5 canaux

T (domaine réglementaire T) :

● 2,412 à 2,462 GHz ; 11 canaux

● 5,280 à 5,320 GHz ; 3 canaux

● 5,500 à 5,700 GHz ; 8 canaux

(5,600 à 5,640 GHz exclus)

● 5,745 à 5,825 GHz ; 5 canaux

Z (domaine réglementaire Z) :

● 2,412 à 2,462 GHz ; 11 canaux

● 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux

● 5,500 à 5,700 GHz ; 8 canaux

(5,600 à 5,640 GHz exclus)

● 5,745 à 5,825 GHz ; 5 canaux

Note: Cela varie selon le domaine réglementaire. Reportez-vous à la documentation du produit pour obtenir des détails spécifiques sur chaque domaine réglementaire.

Paramètres de puissance de transmission disponibles

2,4 GHz

Jusqu'à 20 dBm

5 GHz

Jusqu'à 20 dBm

Note: Le réglage de la puissance maximale varie en fonction du canal et des réglementations nationales. Reportez-vous à la documentation du produit pour plus de détails.

Antennes intégrées

● 2,4 GHz, gain 2 dBi

● 5 GHz, gain 3 dBi

Indicateurs

● Le voyant Status indique l'état du chargeur de démarrage, l'état d'association, l'état de fonctionnement, les avertissements et les erreurs du chargeur de démarrage

Environnement

● En fonctionnement

Température : 0° à 50°C (32° à 104°F)

Humidité : 10 à 90 % (sans condensation)

Altitude maximale : 3 000 m (9 843 pieds) à 40 °C (104 °F)

● Hors fonctionnement (stockage et transport)

Température : -30 °C à 70 °F (-22 °F à 158 °C)

Humidité : 10 à 90 % (sans condensation)

Altitude maximale : 4 500 m (15 000 pieds) à 25 °C (77 °F)

système

● 512 Mo de DRAM, 128 Mo de mémoire flash

● Processeur quatre coeurs 710 MHz

Sortie PoE

● 802.3af : 15,4 W au port

Sécurité physique

● Logement de verrouillage Kensington

Garantie

Garantie matérielle limitée à vie Cisco Business

Conformité

● Sécurité :

UL 60950-1

CAN/CSA-C22.2 No 60950-1

UL 2043

IEC 60950-1

EN 60950-1

● Agréments radio :

FCC Part 15.247, 15.407

RSS-247 (Canada)

EN 300.328, EN 301.893 (Europe)

ARIB-STD 66 (Japon)

ARIB-STD T71 (Japon)

EMI et sensibilité (classe B)

FCC, parties 15.107 et 15.109

ICES-003 (Canada)

VCCI (Japon)

EN 301.489-1 et -17 (Europe)

EN 50385

● Normes IEEE :

IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d

IEEE 802.11ac

● Sécurité :

802.11i, WPA2

802.1X

Standard de cryptage avancé (AES)

● Types EAP (Extensible Authentication Protocol) :

EAP-TLS (Transport Layer Security)

EAP-Tunneled TLS (TTLS) ou Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2)

PEAP (Protected EAP) v0 ou EAP-MSCHAPv2

EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST)

PEAP v1 ou EAP-Generic Token Card (GTC)

Module SIM (Subscriber Identity Module) EAP

● Multimédia :

Multimédia Wi-Fi (WMM)

● Autres :

Bulletin OET-65C de la FCC

CNR-102

Pour en savoir plus sur les réseaux sans fil maillés, consultez l'un des articles suivants :

Présentation du maillage FAQ Mesh Conseils de redémarrage Rétablir les paramètres d'usine Jour Zéro : Configuration Via App / Web Application mobile et interface utilisateur Web Meilleures pratiques pour un réseau maillé sans fil professionnel Cisco Autoriser les listes Mettre à jour le logiciel Familiarisez-vous avec l'application CBW Dépannage Paramètres horaires Voyant rouge de dépannage Noms des groupes de ponts