Objectif

Les informations de l'abonné sont utilisées afin de savoir qui sont les utilisateurs aux deux extrémités de la ligne. Grâce à cette fonctionnalité, la communication entre les deux utilisateurs devient plus facile. Cet article explique comment configurer les informations d'abonné sur l'adaptateur de téléphone analogique de la gamme SPA100.

Périphériques pertinents

· SPA112

· SPA122

Version du logiciel

· 1.3.2 (014)

Paramètres des informations de l'abonné

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration de l'adaptateur téléphonique et sélectionnez Voice > Line1 ou Line2. La page Ligne 1 s'ouvre :

Note: La configuration des informations d'abonné sur la ligne 1 s'applique à la ligne 2.

Étape 2. Saisissez le nom de l'ID de l'appelant dans le champ Display Name (Nom d'affichage).

Étape 3. Saisissez l'ID utilisateur dans le champ User ID .

Étape 4. Saisissez le mot de passe dans le champ Password (Mot de passe).

Étape 5. (Facultatif) Sélectionnez Oui dans la liste déroulante Utiliser l'ID d'authentification pour entrer l'ID d'authentification et le mot de passe pour l'authentification SIP. Sinon, choisissez Non pour utiliser l'ID utilisateur et le mot de passe.

Note: Si vous choisissez Non, passez à l'étape 7.

Étape 6. Saisissez l'ID d'authentification pour l'authentification SIP dans le champ Auth ID.

Étape 7. Entrez un numéro Skype Online valide dans le champ Résident en ligne afin que les appels passés au numéro Skype sonnent sur votre téléphone.

Étape 8. Cliquez sur Soumettre si les paramètres recommandés requis ont été définis ou cliquez sur Actualiser pour afficher les nouvelles informations requises.