Objectifs

Cet article explique comment afficher les informations du serveur DHCP et des clients sur le SPA122.

Périphériques pertinents

· SPA122

Informations sur le serveur DHCP sur SPA122

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration SPA122, sélectionnez Status > DHCP Server Information pour afficher les informations relatives au serveur et aux clients DHCP.

Informations sur le pool DHCP

· Client Name : nom d'hôte du client DHCP.

· IP Address : adresse IP louée au client.

· MAC Address : adresse MAC du client DHCP.

· Expire Time : durée restante dans le bail DHCP actuel, indiquée dans le format HH:MM:SS (heures:minutes:secondes). La page est périodiquement mise à jour avec la nouvelle valeur au fur et à mesure que le compteur descend.

Interface · : interface par laquelle le client est connecté.

Détails du serveur DHCP

· DHCP Server : état du serveur DHCP. Il sera activé ou désactivé.

· IP Address/Mask : adresse IP et masque de sous-réseau pour l'interface ETHERNET (LAN).

· DNS Proxy : paramètre du service proxy DNS. Il sera activé ou désactivé.

· Maximum DHCP Users : nombre maximal de clients pouvant louer une adresse IP à partir du serveur DHCP.

· IP Address Range : plage d'adresses IP pouvant être attribuées dynamiquement par le serveur DHCP.

· Client Lease Time : durée maximale, en minutes, pendant laquelle un client peut louer une adresse IP attribuée dynamiquement.

· Static DNS : adresses IP d'un maximum de trois serveurs DNS à utiliser par les clients DHCP.

· Wireless RX Packets : nombre de paquets reçus via votre réseau sans fil.