Objectif

Une réinitialisation en usine est une réinitialisation complète des paramètres d'usine d'un périphérique. Cela est utile lorsque vous voulez supprimer une configuration indésirable qui est présente sur le périphérique. Si vous avez configuré le périphérique et que la configuration est devenue très complexe, vous pouvez réinitialiser les paramètres d'usine du périphérique et le reconfigurer. L'objectif de ce document est de rétablir les paramètres d'usine par défaut de la gamme SPA100.

Périphériques pertinents

Gamme · SPA100

Version du logiciel

•v 1.1.0

Réinitialisation des paramètres d'usine

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration > Factory Defaults. La page Factory Defaults s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option Oui dans le champ Restaurer les paramètres d'usine du réseau pour supprimer tous les paramètres de données personnalisés qui ont déjà été configurés. Tous les paramètres non configurés vocaux sont restaurés avec cette option.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option Oui du champ Restaurer les paramètres par défaut d'usine vocale pour supprimer tous les paramètres personnalisés configurés sur les pages vocales de l'utilitaire de configuration. Tous les paramètres vocaux configurés sont restaurés avec cette option.

Étape 4. Cliquez sur Submit. Les modifications sont configurées et le périphérique est restauré aux paramètres par défaut.

Étape 5. (Facultatif) Vous pouvez également appuyer sur le bouton RESET situé à l'arrière du périphérique et le maintenir enfoncé pendant 20 secondes. Tous les paramètres non par défaut modifiables par l'utilisateur seront perdus. Le bouton Reste réinitialise tout.