Objectif

Les paramètres de sonnerie distincts vous aident à personnaliser les modèles de sonnerie pour différents numéros. Il existe neuf types de sonneries à configurer avec des modèles de sonnerie distincts. Ces sonneries distinctes permettent de distinguer différents numéros de téléphone sur la même ligne téléphonique. Ce document décrit les procédures permettant de définir des paramètres de sonnerie distincts sur un SPA8000.

Périphérique applicable

- SPA8000

Version du logiciel

- 6.1.12

Paramètres de sonnerie distincts

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Advanced > Voice > L1-L8. La page Ligne s'ouvre :

Remarque : 9 lignes sont disponibles pour la configuration. L'utilisateur indique quelle ligne doit être configurée pour les paramètres de sonnerie distinctifs à l'étape 1 en sélectionnant l'un des numéros de ligne souhaités.

Étape 2. Sur la page Ligne, faites défiler jusqu'à la section Paramètres de sonnerie distinctifs.

Étape 3. Saisissez un modèle de numéro d'appelant pour lire la tonalité d'attente d'appel/sonnerie distincte (CWT) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 dans le champ Appelant en sonnerie (1-9). Il est vide par défaut.

Note: Pour modifier les anneaux distinctifs et les tonalités d'attente (CWT), reportez-vous aux articles Call Forward Settings (Paramètres de transfert d'appel) de l'adaptateur téléphonique SPA8000 et Configure Ring Settings (Configurer les paramètres de sonnerie) de l'adaptateur téléphonique SPA8000.

Étape 4. Cliquez sur Soumettre toutes les modifications.