Objectif

Pour mettre à niveau le micrologiciel, un programme exécutable spécifique doit être téléchargé à partir d'Internet et exécuté. La mise à niveau de vos périphériques peut être très utile. Les mises à niveau du micrologiciel peuvent corriger les bogues logiciels, améliorer les fonctionnalités et prolonger la durée de vie du périphérique. Ces améliorations peuvent bénéficier des performances globales d'un périphérique. Lorsqu'une mise à niveau du micrologiciel est appliquée, les communications du SPA s'arrêtent temporairement. Ce document explique comment mettre à niveau les fonctionnalités du micrologiciel et du micrologiciel sur un SPA8000.

Périphérique applicable

- SPA8000

URL de téléchargement du logiciel

SPA8000

Accédez à la page Web de Cisco et téléchargez la dernière version du micrologiciel, disponible sur le lien. Le fichier est une extension .zip. Décompressez le fichier à l'aide d'un logiciel de décompression de fichiers.

Mise à niveau du micrologiciel

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et sélectionnez Advanced > Voice > Provisioning. La page Provisioning s'ouvre :

Étape 2. Dans la page Provisioning, faites défiler jusqu'à la section Firmware Upgrade.

Sous la zone Firmware Upgrade :

Étape 3. Sélectionnez yes dans la liste déroulante Upgrade Enable pour mettre à niveau les opérations du micrologiciel indépendamment des actions de resynchronisation.

Étape 4. Saisissez l'heure dans le champ Upgrade Error Retry Delay pour la prochaine tentative de mise à niveau du micrologiciel en cas d'erreur. La durée saisie est en secondes et est définie par défaut sur 3 600 secondes.

Étape 5. Dans le champ Downgrade Rev Limit, saisissez une limite inférieure pour le numéro de version acceptable lors d'une mise à niveau ou d'une rétrogradation du micrologiciel.

Note: Afin de terminer une mise à niveau du micrologiciel, la version du micrologiciel doit être supérieure ou égale au champ Limite de rétrogradation. Il est vide par défaut.

Étape 6. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer la configuration.

Étape 7. Après avoir entré les champs ci-dessus, exécutez le fichier exécutable qui a été extrait du fichier compressé. Une fois le fichier exécuté, la fenêtre Utilitaire de mise à niveau du micrologiciel du périphérique Cisco SPA s'affiche :

Étape 8. Cliquez sur le bouton Upgrade Firmware pour démarrer le processus de mise à niveau du micrologiciel.

Étape 9. Lisez l'avertissement avant de cliquer sur le bouton Continuer pour poursuivre le processus de mise à niveau, ou si, pour une raison quelconque, vous voulez arrêter la mise à niveau du micrologiciel, cliquez sur le bouton Annuler.

Étape 10. Saisissez l'adresse IP du SPA dans le champ Veuillez saisir l'adresse IP de votre SPA et cliquez sur le bouton OK.

Note: Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du SPA, vous pouvez utiliser la page Status de l'utilitaire de configuration Web pour l'afficher. Cette page affiche l'adresse IP actuelle du périphérique. Reportez-vous à l'article État du système sur l'adaptateur de téléphone analogique SPA8000. Pour découvrir l'IP via l'IVR (Interactive Voice Response), utilisez l'option 110#. Cette commande vous indique l'adresse IP actuelle.

Étape 11. Attendez que le micrologiciel soit mis à jour.

Les informations suivantes s'affichent lors de la mise à jour du micrologiciel :

- Champ Règle de mise à niveau : un script de microprogramme s'affiche ; cela définit les conditions de mise à niveau et les URL de microprogramme associées. Il est vide par défaut.

- Dans le champ Log Upgrade Request Msg : message Syslog qui peut être émis après la fin d'une tentative de mise à niveau du micrologiciel. $PN $MAC — Demande de mise à niveau $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH par défaut.

- Log Upgrade Success Msg : message Syslog envoyé après une tentative de mise à niveau du micrologiciel. $PN $MAC — Mise à niveau réussie $SCHEME://$SERVIP:$PORT$PATH — $ERR par défaut

- Log Upgrade Failure Msg : message Syslog qui peut être émis après une tentative de mise à niveau du micrologiciel échouée. $PN $MAC — Échec de la mise à niveau : $ERR par défaut.

- Clés de licence — Les clés de licence sont générées lorsque l'utilisateur configure les paramètres généraux (GPP). Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article Paramètres généraux sur l'adaptateur téléphonique SPA8000.