Objectif

Un réseau local virtuel (VLAN) est un groupe de périphériques sur un ou plusieurs réseaux locaux configurés de manière logique afin qu'ils puissent communiquer comme s'ils étaient physiquement connectés les uns aux autres. Les membres d’un VLAN peuvent uniquement communiquer avec d’autres membres du même VLAN.

Cet article explique comment faire de l'adaptateur de téléphone analogique (ATA) SPA8000 un membre d'un VLAN.

Périphérique applicable

· SPA8000

Version du logiciel

•6.1.12

Configuration VLAN

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web en tant qu'administrateur et sélectionnez Advanced > Network > WAN Status. La page WAN Status s'ouvre :

Étape 2. Faites défiler jusqu'à la zone VLAN Settings.

Étape 2. Sélectionnez Yes dans la liste déroulante Enable VLAN pour autoriser le SPA8000 à accéder à un VLAN.

Note: Sélectionnez Oui si vous voulez que le périphérique se connecte à un VLAN spécifique. Ce VLAN doit être balisé, sinon le périphérique fonctionnera dans le VLAN par défaut.

Étape 3. Saisissez l'ID de VLAN que vous souhaitez attribuer au SPA8000 dans le champ ID de VLAN. L’ID de VLAN définit le VLAN auquel appartient le SPA8000.L’ID de VLAN qu’il doit être entré au format hexadécimal .

Étape 4. Choisissez l'état que vous souhaitez attribuer au CDP dans la liste déroulante Activer le CDP. Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) permet aux produits Cisco de partager des informations avec d'autres produits Cisco auxquels ils sont directement connectés.

Étape 5. Cliquez sur Submit All Changes pour enregistrer les paramètres.