Objectifs

Cet article explique comment redémarrer les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500.

NOTE: Le téléphone IP ne doit pas être redémarré, redémarré ou réinitialisé, à moins que l'administrateur de votre téléphone ne vous le demande, car cela peut affecter négativement la fonction du téléphone. En effet, il peut modifier la configuration du téléphone lors du rechargement du fichier de configuration qui contient toutes les mises à jour et modifications relatives aux téléphones.

Périphériques pertinents

Gamme · SPA300

Gamme · SPA500

Redémarrer le téléphone IP

Étape 1.  Appuyez sur le bouton Setup du clavier.

Étape 2.  Faites défiler jusqu'à Reboot et appuyez sur Select ou, appuyez sur 5.

Étape 3.  Pour terminer le processus de redémarrage, appuyez sur OK au message de confirmation ou pour fermer le message sans redémarrer le téléphone, appuyez sur Annuler.