Objectif

Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole Internet standard utilisé pour gérer les périphériques sur un réseau IP. Les messages SNMP sont utilisés pour inspecter et communiquer des informations sur les objets gérés. Le protocole SNMP utilise des bases d'informations de gestion (MIB) pour stocker les objets disponibles dans un espace de noms hiérarchique ou tris-structuré qui contient des identificateurs d'objet (OID). Un OID identifie les informations de la hiérarchie MIB qui peuvent être lues ou définies via SNMP.

Les vues SNMP sont un sous-ensemble d'objets MIB qui peuvent être affectés à un groupe d'accès SNMP pour contrôler les privilèges d'écriture, de lecture et de notification des utilisateurs SNMP sur les informations d'objet MIB. Une vue est une étiquette définie par l'utilisateur pour une collection de sous-arborescences MIB. Chaque ID de sous-arbre est défini par l'OID de la racine des sous-arbres concernés.

Cet article fournit des instructions sur la configuration des vues SNMP sur votre commutateur via l'interface de ligne de commande (CLI) du périphérique. Vous pouvez également le faire via l'utilitaire Web du périphérique. Pour des instructions, cliquez ici.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx300

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Gamme Sx500

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 1.4.7.05 - Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx350, SG350X, Sx550X

Configuration des vues SNMP sur un commutateur

Étape 1. Accédez à l'interface de ligne de commande du commutateur.

Remarque : dans cet exemple, PuTTY est l'application utilisée pour accéder à l'interface de ligne de commande du commutateur. Le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco. Si vous avez personnalisé vos informations d'identification, utilisez vos nom d'utilisateur et mot de passe.

Étape 2. Passez en mode de configuration globale en entrant la commande configure terminal :

Étape 3. Créez une vue SNMP à l'aide de la syntaxe suivante :

snmp-server view view-name oid-tree inclus/exclu

Where:

- view-name : indique le nom de la vue en cours de création ou de mise à jour. Ce champ peut contenir entre 1 et 30 caractères.

- oid-tree : indique l'OID de la sous-arborescence ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1) à inclure ou à exclure de la vue. ASN.1 est le terme utilisé pour la définition des types de données et des valeurs, ainsi que la manière dont ces types de données et ces valeurs sont utilisés et combinés dans diverses structures de données. Pour identifier la sous-arborescence, spécifiez une chaîne de texte composée de chiffres, par exemple 1.2.1.1.1.0, ou d'un mot, par exemple Système et, éventuellement, d'une séquence de chiffres. Remplacez un sous-identificateur unique par le caractère générique astérisque (*) pour spécifier une famille de sous-arbres ; par exemple, 1.3.*.4. Ce paramètre dépend de la MIB spécifiée.

- include : indique que la sous-arborescence de la vue est incluse à partir de la vue MIB.

- excluded : indique que la sous-arborescence de la vue est exclue de la vue MIB.

Remarque : dans cet exemple, snmp-server view user-view system.7 excluded est entré.

Étape 4. Passez en mode de configuration globale en entrant la commande exit.

Étape 5. (Facultatif) Exécutez la commande suivante pour enregistrer la configuration initiale :

Étape 6. (Facultatif) Appuyez sur Y pour enregistrer les paramètres de la configuration initiale du commutateur. Sinon, appuyez sur N pour continuer sans enregistrer la configuration dans la configuration initiale du commutateur.

Étape 7. Vérifiez le groupe SNMP à l'aide de la commande suivante en mode privilégié :

Vous devez maintenant avoir configuré les paramètres d'affichage SNMP via l'interface de ligne de commande du commutateur.