Objectif

Les paramètres de port peuvent être modifiés pour faciliter le contrôle du flux de trafic sur un réseau géré. Les paramètres par défaut de la plupart des ports doivent être suffisants pour votre réseau. Toutefois, lorsque vous souhaitez tirer le meilleur parti de votre périphérique, vous pouvez sélectionner manuellement différentes options pour configurer les ports.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres de port sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.

Périphériques pertinents

· Commutateurs administrables de la gamme SF/SG 200

· Commutateurs administrables de la gamme SF/SG 300

Version du logiciel

•1.3.0.62

Configuration des paramètres de port

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration du commutateur et choisissez Port Management > Port Settings. La page Port Settings s'ouvre :

Étape 2. (Facultatif) Cochez la case Jumbo Frames pour activer les trames Jumbo sur les interfaces. Les trames jumbo sont des trames Ethernet d’une taille de 1 500 octets ou plus.

Étape 3. Dans la table des paramètres de port, cliquez sur la case d'option du port que vous souhaitez configurer.

Étape 4. Cliquez sur Edit. La fenêtre Port Settings s'affiche :

Étape 5. (Facultatif) Pour modifier le port choisi, sélectionnez un port dans la liste déroulante du champ Interface.

Étape 6. Saisissez une description pour le port dans le champ Description du port.

Remarque : le champ Port Type affiche le type de connexion physique actuellement utilisé.

Étape 7. Cliquez sur la case d'option de votre choix dans le champ État administratif pour choisir un état administratif. Les options disponibles sont les suivantes :

· Up : activez le port afin qu'il soit accessible par un PC ou tout autre périphérique.

· Down : désactivez ou arrêtez le port afin qu'il ne soit pas accessible.

Remarque : l'état actuel du port est affiché dans le champ Operational Status.

Étape 8. Cochez la case Enable dans le champ Time Range pour désigner une heure à laquelle le port doit être activé.

Étape 9. Si vous avez activé l'intervalle de temps à l'étape 8, choisissez un intervalle de temps préconfiguré dans la liste déroulante Time Range Name.

Remarque : l'état opérationnel actuel de la plage de temps est affiché dans le champ Etat de la plage de temps opérationnelle.

Remarque : la plage de temps n'est disponible que pour les commutateurs administrables de la gamme SF/SG 300. Pour plus d'informations sur la façon de configurer une plage de temps, référez-vous à l'article 802.1X Time Range Configuration on 300 Series Managed Switches.

Étape 10. Cochez la case Enable dans le champ Reactivate Suspended Port pour réactiver un port qui a été suspendu. Un port peut être suspendu par toute autre configuration de sécurité précédemment effectuée dans le commutateur.

Étape 11. Cochez la case Enable dans le champ Auto Negotiation pour activer la négociation automatique. Cela permet à un port d'annoncer ses paramètres de transmission à l'autre extrémité de la connexion.

Remarque : si vous ne cochez pas la case Négociation automatique, vous pouvez choisir les vitesses de transmission et le mode duplex dans les champs Administrative Port Speed et Administrative Duplex Mode.

Remarque : le champ Négociation automatique opérationnelle affiche l'état actuel de la négociation automatique sur le port.

Étape 12. Cliquez sur l'une des cases d'option disponibles dans le menu Administrative Port Speed pour configurer la vitesse sur votre port :

· 10 — Cette option définit la vitesse de transmission du port à 10 Mbits/s

· 100 - Cette option définit la vitesse de transmission du port à 100 Mbits/s

Remarque : le champ Operational Port Speed affiche la vitesse de port actuelle résultant de la négociation.

Étape 13. Sélectionnez une case d'option dans le champ Mode duplex administratif. Ce champ est configurable uniquement lorsque la négociation automatique est désactivée et que la vitesse du port est définie sur 10 ou 100 M. À la vitesse du port de 1G, le mode est toujours bidirectionnel simultané.  Les options disponibles sont définies comme suit :

· Full : le port peut transmettre et recevoir en même temps.

· Half : le port peut transmettre ou recevoir, mais ne peut pas faire les deux en même temps.

Remarque : le champ Operational Duplex Mode affiche le mode duplex actuel du port.

Étape 14. Cochez la case de l'option souhaitée dans le champ Annonce automatique. Les options de cette zone ne sont disponibles que lorsque la négociation automatique est activée.  Les options disponibles sont définies comme suit :

· Capacité maximale — Tous les paramètres de vitesse de port et de mode duplex peuvent être acceptés.

· 10 Half : débit de 10 Mbits/s et mode semi-duplex.

· 10 Full : débit de 10 Mbits/s et mode duplex intégral.

· 100 Half : débit de 100 Mbits/s et mode semi-duplex.

· 100 Full : débit de 100 Mbits/s et mode duplex intégral.

· 1000 Full : débit de 1000 Mbits/s et mode duplex intégral.

Remarque : le champ Operational Advertisement affiche les fonctionnalités actuellement annoncées au voisin.

Remarque : le champ Neighbor Advertisement affiche les fonctionnalités annoncées par le périphérique voisin, c'est-à-dire le périphérique à l'autre extrémité de la connexion.

Étape 15. Cochez la case Enable dans le champ Back Pressure pour ralentir la réception des données lorsque le commutateur de port est encombré. Cette option ne peut être utilisée qu'en mode bidirectionnel non simultané.

Étape 16. Sélectionnez une case d'option dans le champ Contrôle de flux. Les options disponibles sont définies comme suit :

· Enable : active le contrôle de flux 802.3x.

· Disable : désactive le contrôle de flux 802.3x.

· Auto Negotiation : activez la négociation automatique du contrôle de flux sur le port. Cela fonctionne uniquement en mode bidirectionnel simultané.

Étape 17. Sélectionnez une case d'option dans le champ MDI/MDIX.  MDI/MDIX est l'acronyme de Media Dependent Interface/Media Dependent Interface with Crossover. Les options disponibles sont définies comme suit :

· MDIX : permute les paires de transmission et de réception du port.

· MDI : connecte ce commutateur à une station à l'aide d'un câble droit.

· Auto : configure ce commutateur pour qu'il détecte automatiquement les brochages corrects pour la connexion à un autre périphérique.

Remarque : le champ MDI/MDIX opérationnel affiche l'état MDI/MDIX actuel.

Étape 18. Cochez la case Enable dans le champ Protected Port pour fournir une sécurité améliorée au port.

Étape 19. Cliquez sur Apply en bas de la page.

Application d'une configuration d'interface à plusieurs interfaces

Étape 1. Sélectionnez la case d'option de l'interface dont vous souhaitez copier la configuration.

Étape 3. Cliquez sur Copier les paramètres. La fenêtre Copier les paramètres s'affiche.

Étape 4. Saisissez la plage d'interfaces à laquelle vous souhaitez appliquer la configuration. Vous pouvez utiliser les numéros d'interface ou le nom des interfaces comme entrée. Vous pouvez entrer chaque interface séparée par une virgule (Par exemple : 1, 3, 5 ou GE1, GE3, GE5) ou vous pouvez entrer une plage d'interfaces (Par exemple : 1-5 ou GE1-GE5).

Étape 5. Cliquez sur Apply pour enregistrer votre configuration.

L'image ci-dessous décrit les modifications apportées après la configuration.