Objectifs

Une adresse de contrôle d’accès au support (adresse MAC) est un identificateur unique attribué aux interfaces réseau pour les communications sur le segment de réseau physique. En règle générale, l'adresse MAC est attribuée automatiquement.

Ce document montre comment vous pouvez surveiller les adresses MAC qui sont apprises par le VLAN / l'interface.

Périphériques pertinents

Tous les commutateurs administrables Cisco.

Surveillance des adresses MAC dynamiques

1. Accédez à Tables d'adresses MAC > Adresses dynamiques à l'aide de l'outil de gestion de l'interface utilisateur graphique du commutateur.

2. Vous pouvez rechercher et filtrer la liste des adresses MAC actuellement acquises par une interface ou un VLAN spécifique sur le commutateur.

3. Le filtrage de recherche est basé sur VLAN, MAC Address, Interface ou toute combinaison des trois.

4. Cliquez sur Effacer la table pour effacer la table d'adresses MAC dynamiques sur le commutateur.