Objectif:

L'heure système peut être définie manuellement par l'utilisateur, de manière dynamique à partir d'un serveur de monodiffusion/multidiffusion/diffusion anycast SNTP (Simple Network Time Protocol), ou synchronisée à partir du PC exécutant l'interface utilisateur graphique. Les horloges système synchronisées fournissent un cadre de référence pour tous les périphériques du réseau. La synchronisation de l'heure réseau est essentielle à la gestion, à la sécurisation et au débogage des réseaux. Le temps synchronisé joue également un rôle important dans les systèmes de fichiers partagés, car il élimine la confusion avec les différences de version et les temps de modification. Le commutateur configure toujours l'heure, le fuseau horaire et l'interface graphique utilisateur dans le cadre du processus de démarrage.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment configurer les paramètres d'heure sur les commutateurs des gammes SG200, SG300 et SG500 pour la synchronisation de l'heure réseau SNTP.

Périphériques pertinents:

· Commutateurs administrables Cisco Small Business série 200

· Commutateurs administrables Cisco Small Business série 300

· Commutateurs administrables Cisco Small Business série 500

Versions logicielles :

•1.3.0.59

Définition de l'heure système :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web. Le nom d'utilisateur par défaut est « cisco » et le mot de passe par défaut est « cisco ».

Étape 2. Accédez à Administration > Time Settings > System Time. La page System Time s'ouvre :

Les champs suivants s'affichent en haut de la page :

· Temps réel (statique) : affiche l'heure réelle sur le périphérique. Il affiche également le fuseau horaire s'il est spécifié.

· Dernier serveur synchronisé : affiche les informations du serveur SNTP, notamment l'adresse, la strate et le type de serveur. Si votre périphérique ne se connecte pas à un serveur SNTP, ce champ affiche « Non synchronisé ».

Étape 3. Sous Clock Source Settings, cochez la case Enable à droite de la source d'horloge principale (serveurs SNTP).

Étape 4. En bas de la page System Time, cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres actuels.

Étape 5. Accédez à Administration > Time Settings > SNTP Unicast. La monodiffusion SNTP s'ouvre :

Cette page affiche les informations suivantes pour chaque serveur SNTP de monodiffusion :

· SNTP Server : spécifie l'adresse IP du serveur SNTP, le serveur préféré ou le nom d'hôte choisi en fonction de son niveau de strate.

· Intervalle d'interrogation : indique si l'interrogation est activée ou désactivée.

· Authentication Key ID : identification de clé utilisée pour communiquer entre le serveur SNTP et le périphérique.

· Niveau de strate — Distance par rapport à l'horloge de référence (exprimée en valeur numérique). Un serveur SNTP ne peut pas être le serveur principal (niveau strate 1) tant que l'intervalle d'interrogation n'est pas activé.

· Status : état du serveur SNTP. Les valeurs possibles sont les suivantes :

- Up : le serveur SNTP fonctionne actuellement normalement.

- Down : le serveur SNTP n'est pas disponible actuellement.

- Inconnu : le périphérique recherche actuellement le serveur SNTP.

- En cours — Se produit lorsque le serveur SNTP n'a pas entièrement approuvé son propre serveur de temps (c'est-à-dire lors du premier démarrage du serveur SNTP).

· Last Response : date et heure de la dernière réponse reçue de ce serveur SNTP.

· Offset : spécifie le décalage moyen de l'horloge du serveur par rapport à l'horloge locale (en millisecondes). L'hôte détermine la valeur de ce décalage à l'aide de l'algorithme décrit dans la RFC 2030.

· Delay : délai moyen aller-retour des paquets transitant sur le réseau entre les horloges du serveur et les horloges locales (en millisecondes). L'hôte détermine la valeur de ce délai à l'aide de l'algorithme décrit dans la RFC 2030.

· Source : définition du serveur SNTP.

· Interface : interface sur laquelle les paquets sont reçus.

Étape 6. En bas du champ Unicast SNTP Server Table, cliquez sur Add.

Étape 7. Après avoir cliqué sur Add, la page Add SNTP Server s'ouvre :

Étape 8. Dans le champ Server Definition, sélectionnez By IP address si le serveur SNTP doit être identifié par son adresse IP, ou By name si vous devez sélectionner un serveur SNTP bien connu par son nom dans la liste. Si l'option Par nom est sélectionnée, passez à l'étape 12.

Remarque : pour spécifier un serveur SNTP connu, le périphérique doit être connecté à Internet et configuré pour utiliser un serveur DNS ou DHCP afin d'identifier un serveur DNS. (Voir Paramètres DNS)

Étape 9. Dans le champ IP Version, sélectionnez la version de l'adresse IP : Version 6 ou Version 4. Si la version 4 est sélectionnée, passez à l'étape 12. La version 4 est sélectionnée par défaut.

Étape 10. (Facultatif) Si vous avez choisi IPv6, sélectionnez le type d'adresse IPv6 en regard du champ IPv6 Address Type. Si Global est sélectionné, passez à l'étape 12.

· Link Local : l'adresse IPv6 identifie de manière unique les hôtes sur une liaison réseau unique. Une adresse link-local a le préfixe FE80, n'est pas routable et ne peut être utilisée que pour la communication sur le réseau local. Une seule adresse link-local est prise en charge. Si une adresse link-local existe sur l’interface, cette entrée remplace l’adresse dans la configuration.

· Global : l'adresse IPv6 est un type IPV6 de monodiffusion global visible et accessible à partir d'autres réseaux.

Étape 11. Si vous avez choisi IPv6 Address Type Link Local à l'étape 10, sélectionnez l'interface link-local dans la liste.

Étape 12. Si By IP address a été sélectionné dans le champ Server Definition, entrez l'adresse IP du serveur SNTP dans le champ SNTP Server IP Address. Le format dépend du type d'adresse sélectionné.

Si By Name a été sélectionné dans le champ Server Definition, sélectionnez le serveur SNTP souhaité dans la liste déroulante SNTP Server.

Lors de la spécification d'un serveur SNTP, si vous choisissez de l'identifier par son nom d'hôte, trois suggestions sont fournies dans l'interface utilisateur graphique :

–time-a.timefreq.bldrdoc.gov

–time-b.timefreq.bldrdoc.gov

–time-c.timefreq.bldrdoc.gov

Étape 13. Dans le champ Intervalle d'interrogation, cochez la case Enable pour autoriser l'interrogation des informations d'heure système sur le serveur SNTP. Tous les serveurs SNTP qui sont enregistrés pour l'interrogation sont interrogés et l'horloge est sélectionnée à partir du serveur avec le niveau de strate le plus bas (distance de l'horloge de référence) qui est accessible. Le serveur dont la strate est la plus basse est considéré comme le serveur principal. Le serveur avec la strate la plus basse suivante est un serveur secondaire, et ainsi de suite. Si le serveur principal est en panne, le périphérique interroge tous les serveurs avec le paramètre d'interrogation activé et sélectionne un nouveau serveur principal avec la strate la plus basse.

Si vous voulez activer l'authentification SNTP, référez-vous à Activation de l'authentification SNTP sur les commutateurs gérés des gammes 200, 300 et 500.

Étape 14. Cliquez sur Apply au bas de la page en cours pour revenir à la page SNTP Unicast.

La page doit afficher les valeurs ajustées dans la table de serveur SNTP de monodiffusion

Étape 15.Dans le champ SNTP Client Unicast, cochez la case Enable.

Étape 16. Cliquez sur Apply.

Étape 17. À partir de là, vous pouvez cliquer sur Save situé dans le coin supérieur droit de la page ou sur le lien de la page Copy/Save Configuration.

Étape 18. Enregistrez la configuration en cours dans la configuration de démarrage en sélectionnant Running Configuration dans le champ Source File Name et l'option Startup Configuration dans le champ Destination File Name.

Étape 19. En bas de la page Copy/Save Configuration, cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres de configuration.