Date d'identification

31 mai 2016

Date de résolution

5 juin 2017

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

Sx550X, Sx350x, Sx250

2.1.0.63

2.3.0.130

Description du problème

Lorsque le port PoE du commutateur Sx550X, Sx350X ou Sx250 est connecté au port PoE du commutateur Catalyst 3750, le premier alimente le second par le biais de PoE.

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.3.0.130 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez ici pour obtenir des instructions.