Objectif

Le micrologiciel est le programme qui contrôle le fonctionnement et les fonctionnalités du commutateur. C'est la combinaison de logiciels et de matériel qui contient le code du programme et les données stockées pour que le périphérique fonctionne.

La mise à niveau du micrologiciel améliore les performances du périphérique, ce qui peut fournir une sécurité renforcée, de nouvelles fonctionnalités et des corrections de bogues. Ce processus est également nécessaire si vous rencontrez les éléments suivants :

- Déconnexion fréquente du réseau ou connexion intermittente à l’aide du commutateur

- Connexion lente

L'objectif de ce document est de vous montrer comment mettre à niveau le micrologiciel sur votre commutateur.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx250

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 2.2.0.66

Mise à niveau du micrologiciel sur le commutateur

Mettre à niveau le micrologiciel

Important : Avant de continuer, assurez-vous de télécharger d'abord le dernier micrologiciel de votre commutateur à partir du site Web de Cisco. Une fois cette page ouverte, saisissez le nom du produit du commutateur. Par exemple, SF250. À partir de là, sélectionnez le modèle spécifique que vous avez. Sélectionnez le lien Firmware et téléchargez-le. Vous pouvez également suivre les étapes de Téléchargement et mise à niveau du micrologiciel sur n'importe quel périphérique.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur et choisissez Administration > File Management > Firmware Operations.

Étape 2. Cliquez sur la case d'option Mettre à jour le micrologiciel en tant que Type d'opération.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option HTTP/HTTPS comme méthode de copie.

Remarque : Choisissez USB si vous souhaitez transférer le micrologiciel au commutateur à l'aide d'un lecteur flash USB.

Étape 4. Pour le nom du fichier, cliquez sur Choisir un fichier et localisez le fichier du micrologiciel téléchargé précédemment à partir de votre ordinateur.

Étape 5. Choisissez le fichier, puis cliquez sur Ouvrir.

Étape 6. Cliquez sur Apply.

Une barre de progression s'affiche, indiquant la progression du processus de mise à niveau.

Une fois le processus terminé, la barre de progression disparaît et l'écran indique alors avec une coche que le processus de mise à niveau est réussi.

Redémarrez le commutateur

Pour que la version du micrologiciel mise à niveau soit appliquée, le commutateur doit être redémarré.

Étape 1. Choisissez Administration > Reboot.

Étape 2. Cliquez sur Immédiat.

Étape 3. (Facultatif) Cochez la case Effacer le fichier de configuration de démarrage pour supprimer la configuration de démarrage une fois le commutateur redémarré. Avec cette option choisie, le commutateur effectue essentiellement une réinitialisation par défaut en usine, car les configurations en cours et de démarrage seront supprimées lors du redémarrage.

Étape 4. Cliquez sur Redémarrer.

Le commutateur redémarre ensuite. Ce processus peut prendre quelques minutes.

Vérifier le nouveau micrologiciel

Pour vérifier si le nouveau micrologiciel a bien été mis à niveau :

Étape 1. Choisissez Administration > File Management > Firmware Operations.

Étape 2. Vérifiez dans la zone Version du micrologiciel actif si la mise à jour du micrologiciel a été correctement téléchargée sur le commutateur.

Vous devez maintenant avoir correctement mis à niveau le micrologiciel de votre commutateur.