Objectif

L'objectif de ce document est de fournir une compréhension pratique de l'identificateur de produit (PID) pour un commutateur Cisco donné.

- Afficher le décodeur PID du routeur

- Afficher le décodeur PID du point d'accès sans fil

Décodeur De Commutateur

Afficher la forme de tableau du graphique

Tableaux

Tableau 1 - Fonctionnalités des ports

Tableau 2 - Suffixe de la prise électrique

Suffixe

Type de fiche d'alimentation

Pays applicables à

BRAS

Type I

Argentine

COMME

Type C, Type E (haute puissance)

Parties de l'Asie

AU

Type I

Australie et Nouvelle-Zélande

BARRE

Type C, Type E (haute puissance)

Brésil

CN

Type A, Type I (haute puissance)

Chine

UE

Type C, Type E (haute puissance)

Europe (à l'exclusion du Royaume-Uni et de l'Irlande), Parties d'Asie, Afrique

G5

Type C, Type G (haute puissance)

Europe, parties de l'Asie, Moyen-Orient, Afrique

DANS

Type C, Type D (haute puissance)

Inde

JP

Type A, Type B (haute puissance)

Japon

KR

Type C, Type F (haute puissance)

Corée

S. O.

Type A, Type B (haute puissance)

Amériques, Taïwan

RU

Type C, Type F (haute puissance)

Russie

SG

Type G

Singapour

ROYAUME-UNI

Type G

Royaume-Uni, Irlande, Parties de l'Asie, Moyen-Orient, Afrique