Introduction

La multidiffusion est une technologie créée pour conserver la bande passante. Il est généralement utilisé pour transmettre des paquets de données d’un hôte à plusieurs hôtes. Pour permettre aux routeurs de distribuer des multidiffusions à partir d'un de ses ports, ils utilisent un protocole appelé protocole IGMP (Internet Group Management Protocol). Les hôtes envoient un message de jointure IGMP pour obtenir un flux de multidiffusion. Lorsqu’un routeur reçoit un message de jonction IGMP sur l’une de ses interfaces, il sait qu’il y a des hôtes intéressés à rejoindre un flux de multidiffusion et il l’envoie. Dans les premiers commutateurs, le trafic de multidiffusion a été transféré sur tous les ports, même si un seul hôte doit le recevoir. La surveillance IGMP a été développée pour limiter le trafic de multidiffusion à l'hôte ou aux hôtes demandeurs uniquement.

Lorsque la surveillance IGMP est activée, le commutateur détecte les messages IGMP échangés entre le routeur IPv4 et les hôtes de multidiffusion connectés aux interfaces. Il gère ensuite une table qui transfère le trafic de multidiffusion IPv4 aux ports qui doivent les recevoir.

Les configurations suivantes sont requises pour configurer IGMP :

1. Configurez les paramètres d'interface VLAN sur un commutateur Sx350, SG350X ou Sx550X. Pour des instructions, cliquez ici.

2. Configurez les propriétés de multidiffusion sur un commutateur. Pour des instructions, cliquez ici.

Note: MLD (Multicast Listener Discovery) exécute une fonction similaire à IGMP, mais pour IPv6. Si vous avez acheté un commutateur prenant en charge IPv6 et que votre infrastructure prend en charge la multidiffusion IPv6, vous pouvez configurer MLD. Ceci est indépendant de la surveillance IGMP. Si vous préférez configurer la surveillance MLD via l'interface de ligne de commande, cliquez ici.

Cet article explique comment configurer les paramètres IGMP sur votre commutateur, via l'interface de ligne de commande (CLI). Si vous préférez configurer les paramètres IGMP ou MLD Snooping à l'aide d'une interface utilisateur graphique, cliquez ici.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 2.3.0.130

Configuration de la surveillance IGMP

Configurer la surveillance IGMP globale

Étape 1. Connectez-vous à la console du commutateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d'utilisateur ou mot de passe, saisissez plutôt les informations d'identification.

Note: Pour savoir comment accéder à l'interface de ligne de commande d'un commutateur PME via SSH ou Telnet, cliquez ici.

Note: Les commandes peuvent varier en fonction du modèle exact de votre commutateur. Dans cet exemple, le commutateur SG350X est accessible via Telnet.

Étape 2. À partir du mode d’exécution privilégié du commutateur, passez en mode de configuration globale en entrant configure.

Étape 3. Pour activer globalement la surveillance IGMP sur le commutateur, saisissez les informations suivantes :.

Étape 4. (Facultatif) Pour activer globalement IGMP Snooping querier, saisissez ce qui suit :

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres de surveillance IGMP globaux sur votre commutateur.

Configuration des paramètres de surveillance IGMP sur un VLAN

Étape 1. Pour activer la surveillance IGMP sur un VLAN spécifique, saisissez ce qui suit :

- vlan-id : spécifie la valeur de l'ID VLAN. La plage est comprise entre 1 et 4 094.

Note: Dans ce scénario, les paramètres de surveillance IGMP pour VLAN 30 sont en cours de configuration.

Étape 2. (Facultatif) Pour permettre au routeur de multidiffusion d'apprendre automatiquement les ports connectés, saisissez ce qui suit :

Étape 3. (Facultatif) Pour activer le traitement Immediate Leave de la surveillance IGMP sur un VLAN, saisissez ce qui suit :

Étape 4. En mode de configuration globale, saisissez le contexte de configuration de l'interface VLAN en entrant les informations suivantes :

Étape 5. Pour configurer le compteur de requête du dernier membre IGMP, saisissez ce qui suit :

- count : nombre de fois que des requêtes spécifiques au groupe ou à la source du groupe sont envoyées à la réception d'un message indiquant un congé. La plage est comprise entre 1 et 7.

Note: Dans cet exemple, le dernier compteur de requête de membre est défini sur 3.

Étape 6. Entrez la commande exit pour revenir au mode de configuration globale :

Étape 7. Pour activer la requête IGMP Snooping sur un VLAN spécifique, saisissez ce qui suit :

Étape 8. Pour activer le mécanisme de sélection du demandeur IGMP d'un demandeur de surveillance IGMP sur un VLAN spécifique, saisissez ce qui suit :

Étape 9. Pour configurer la version IGMP d'un interrogateur IGMP Snooping sur un VLAN spécifique, saisissez ce qui suit :

Note: Dans cet exemple, la version 3 est utilisée.

Étape 10. Pour définir l'adresse IP source utilisée par le demandeur IGMP Snooping, saisissez ce qui suit :

Note: Si une adresse IP est configurée pour le VLAN, elle est utilisée comme adresse source du demandeur de surveillance IGMP. S'il existe plusieurs adresses IP, l'adresse IP minimale définie sur le VLAN est utilisée.

Note: Dans cet exemple, 192.168.100.112 est utilisé. Si une adresse IP n'est pas configurée par cette commande et qu'aucune adresse IP n'est configurée pour le VLAN du demandeur, le demandeur est désactivé.

Étape 11. Entrez la commande exit pour revenir au mode d’exécution privilégié :

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres de surveillance IGMP sur votre commutateur via l'interface de ligne de commande.

Afficher les paramètres de surveillance IGMP sur un VLAN

Étape 1. Pour afficher la configuration IGMP Snooping pour un VLAN spécifique, saisissez ce qui suit :

Note: Dans cet exemple, les paramètres de surveillance IGMP pour VLAN 30 sont affichés.

Étape 2. (Facultatif) Dans le mode d’exécution privilégié du commutateur, enregistrez les paramètres configurés dans le fichier de configuration initiale en saisissant ce qui suit :

Étape 3. (Facultatif) Appuyez sur Y pour Oui ou N pour Non sur votre clavier une fois le fichier Overwrite [startup-config]... apparaît.

Vous devez maintenant afficher les paramètres IGMP sur un VLAN de votre commutateur via l'interface de ligne de commande.

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco