Date d'identification

23 mai 2017

Date de résolution

8 septembre 2017

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

SG350X

2.2.0.x

2.3.5.63

Description du problème

Dans certains cas, si le paramètre unit-ID d'une unité d'une pile passe de set ID à auto ID, le périphérique ne se joint pas à la pile après le rechargement.

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.3.5.63 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez ici pour obtenir des instructions.