Date d'identification

23 mai 2017

Date de résolution

8 septembre 2017

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

SG350XG, Sx550X

2.2.0.x

2.3.0.130

Description du problème

Après une commutation d'unité de secours à actif (principal), l'interface USB du commutateur ne détecte pas lorsqu'une clé USB est insérée (disque sur clé).

Si vous ne connaissez pas les termes utilisés dans ce document, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.3.0.130 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez ici pour obtenir des instructions.