Date d'identification

30 mars 2016

Date de résolution

S/O

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

SG350X, Sx550X

2.2.0.x

2.3.0.130

Description du problème

Le paramètre du port XG ne peut pas être modifié pour désactiver la négociation et définir simultanément la vitesse via l'utilitaire Web du commutateur.

Résolution

Mettez à niveau le micrologiciel du commutateur vers la dernière version. Pour des instructions, cliquez ici.

Solution de contournement

Si vous ne souhaitez pas mettre à niveau le micrologiciel du commutateur pour une raison quelconque, vous pouvez effectuer la solution de contournement suivante :

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco.

Note: Si vous avez déjà modifié le mot de passe ou créé un nouveau compte, saisissez plutôt vos nouvelles informations d'identification.

Étape 2. Choisissez Port Management > Port Settings.

Étape 3. Dans le tableau des paramètres de port, cliquez sur la case d'option correspondant au port que vous voulez configurer, puis cliquez sur Modifier.

Note: Dans cet exemple, XG2 est sélectionné.

Étape 4. Décochez la case Activer la négociation automatique pour désactiver la négociation automatique, puis cliquez sur Appliquer.

Étape 5. Cliquez sur la vitesse du port dans la zone Administrative Port Speed.

Note: Dans cet exemple, 1000M est sélectionné.

Étape 6. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer.

Étape 7. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration initiale.

Vous devez maintenant avoir désactivé la négociation automatique et modifié le paramètre de vitesse de port via l'utilitaire Web du commutateur.