Date d'identification

26 mai 2017

Date de résolution

8 septembre 2017

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

SG350X

2.2.0.X

2.3.5.63

SG550XG

2.3.0.130

2.3.5.63

Description du problème

Dans certains cas, une unité ne peut pas rejoindre une pile après un basculement actif (de l'unité active d'origine à l'unité en veille) ou lorsque l'unité est déconnectée puis reconnectée à la pile.

Si vous ne connaissez pas les termes de ce document, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.3.5.63 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez ici pour obtenir des instructions.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.