Date d'identification

23 mai 2017

Date de résolution

30 mars 2018

Produits affectés

Modèle

Version du micrologiciel

SG350X

2.2.0.X

Description du problème

Le formatage du trafic de sortie sur les interfaces de liaison ascendante du périphérique XG limite le trafic à 80 Kbits/s, même si vous avez configuré un débit inférieur.

Solution de contournement

Utilisez une valeur de mise en forme de sortie supérieure à 80 Kbits/s.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.