Date d'identification

19 août 2016

Date de résolution

5 juin 2017

Produit affecté

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

Description du problème

Dans certains cas, si un commutateur a préconfiguré les configurations 802.1X ou RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) via l'interface de ligne de commande (CLI) ou via l'utilitaire Web, l'affichage ou la configuration via le contrôle d'autorisation de périphérique (DAC) peut échouer.

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.3.0.130 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez ici pour obtenir des instructions.