Date d'identification

23 mai 2017

Date de résolution

12 juin 2017

Produit affecté

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.66

Description du problème

Les compteurs de statistiques de file d'attente ne sont pas mis à jour correctement. La taille du paquet est calculée en fonction de la taille du paquet en entrée, bien que les statistiques soient des statistiques de sortie.

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.2.0.66 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez ici pour obtenir des instructions.