Date d'identification

23 mai 2017

Date de résolution

12 juin 2017

Produit affecté

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

SG350XG-2F10

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24F

2.2.0.x

2.2.0.66

SG350XG-24T

2.2.0.x

2.2.0.66

Description du problème

La commande show queue statistics peut afficher des informations incorrectes sur le nombre de paquets et d'octets. Cela se produit sur les périphériques SG350XG avec moins de 48 ports.

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.2.0.66 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez ici pour obtenir des instructions.