Date d'identification

23 mai 2017

Date de résolution

S/O

Produit affecté

Modèle

Version du micrologiciel

SG350XG

2.2.0.x

Description du problème

Smart Network Application (SNA) ne libère pas correctement la mémoire vive (RAM) lorsqu'elle reste ouverte pendant une longue période, par exemple lorsqu'elle reste ouverte la nuit, ce qui provoque le blocage d'un navigateur Web en raison d'un manque de mémoire vive.

État actuel

Il n'existe aucune solution connue.