Date d'identification

29 mai 2015

Date de résolution

16 juin 2017

Produit affecté

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

SG350XG

2.0.x

2.2.0.63

Description du problème

Lorsque le contrôle de flux est activé sur le LAG (Link Aggregation) via l'utilitaire Web du commutateur, les voyants du port ne s'allument pas même lorsque la liaison est activée.

Résolution

Ce problème est corrigé lorsque vous effectuez une mise à niveau vers la version 2.2.0.63 ou ultérieure du micrologiciel. Pour obtenir de l'aide, cliquez sur Mettre à niveau le micrologiciel sur un commutateur. Si vous n'avez pas besoin d'instructions, accédez directement à la page Téléchargements SG350XG.

Il s'agit de la page du modèle 48 ports, mais elle doit fonctionner avec n'importe quel commutateur SG350XG. Si vous préférez consulter le modèle exact, rendez-vous sur Note:Cisco. Cliquez sur le bouton Menu, sélectionnez Support & Downloads, puis saisissez le nom du périphérique. Un menu déroulant affiche tous les numéros de port et modèles disponibles. Sélectionnez celle que vous possédez. Sur la page de votre produit, sélectionnez Téléchargements.