Date d'identification

19 août 2016

Date de résolution

5 juin 2017

Produit affecté

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

Description du problème

L'affichage de la topologie réseau d'une application réseau intelligente (SNA) sur un commutateur échoue lors de la connexion avec une adresse IPv6 à l'aide du navigateur Microsoft Edge sur Windows 10.

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.3.0.130 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez ici pour obtenir des instructions.