Date d'identification

19 janvier 2016

Date de résolution

5 juin 2017

Produit affecté

Modèle

Version du micrologiciel

Fixe

SG350XG

2.0.x

2.3.0.130

Description du problème

Si le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) et le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sont activés sur un port de commutateur et que vous désactivez l'un d'entre eux, le protocole restant sur la négociation PoE (Power over Ethernet) peut échouer.

Résolution

Ce problème est corrigé lors de la mise à niveau vers la version 2.3.0.130 du micrologiciel. Pour effectuer la mise à niveau, cliquez ici pour obtenir des instructions.