Objectif

Le commutateur géré Cisco SG350-28P 28 ports Gigabit PoE (Power over Ethernet) est un commutateur autonome qui fournit 24/28 ports Gigabit Ethernet et 4/28 ports Gigabit Ethernet (2 SFP + 2 ports combinés). Il est livré avec un nouveau processeur de paquets hautement intégré pour les applications Carrier Ethernet et Small-Medium Enterprise (SME) avec des performances à vitesse maximale du médium.

Cet article vise à présenter les fonctionnalités du commutateur géré Gigabit PoE SG350-28P 28 ports.

Périphériques pertinents

- SG350-28P

Version du logiciel

- 2.1.0.63

Fonctionnalités du SG350-28P

Caractéristiques du produit

- Prévention des pannes de liaison

- Prendre en charge les modules SFP (Small Form-Factor Pluggable) 100M ou 1000M et configurer automatiquement la vitesse correcte.

- La vitesse des ports SFP peut être configurée manuellement

- Port USB qui permet :

- Sauvegarde des fichiers de configuration

- Chargement de nouvelles images ou de nouveaux fichiers de configuration

- Quality of Service (QoS)

Stratégie de sortie

- ACL de sortie

- 2 couleurs de fréquence 3 (2R3C)

- Moniteur de port/Analyseur de port commuté (SPAN)

- SPAN à 7 sessions

- Mise en miroir de flux basée sur des politiques

- Gestion des commutateurs

- Modificateur de sortie CLI (Command Line Interface)

- Prise en charge d'IPv6 Bonjour

- Utilitaire Web

- Rechercher

- Assistants : Liste de contrôle d'accès (ACL)

- Icône Enregistrer

- Menu contextuel Syslog

- show tech-support

- Surveillance du trafic

- Graphique Historique/Compteurs

- SFLOW v5

- Packet Processor -   AlleyCat3 : 98DX3235 (GE), 98DX1235 (FE)

- Processeur intégré - MSIS Marvell /400Mhz

- PHY-

- 88E1680 - Émetteur-récepteur Ethernet 10/100/1000 Mbits/s Ethernet écoénergétique  intégré

- 88E3680 - Émetteur-récepteur Ethernet 10/100 Mbits/s octal intégré 

- 88E1543 - Prise en charge  ports combinés 

- DRAM - 512 Mo (DDR3)

- Flash : 256 Mo NAND Flash

- Réseau local virtuel (VLAN) basé sur le protocole

- VLAN basé sur les sous-réseaux IP

- Agrégation de journalisation désactivée par défaut

Ports

- Prise en charge de la technologie PoE (Power over Ethernet)

- PoE 60 W

- Prise en charge du protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) PoE, du protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) (négociation d'alimentation)

- Prise en charge des ports PD (PD70224 + PD70211)

- Le nouveau chipset PoE permet aux périphériques de fonctionner comme client d'alimentation et de demander une consommation électrique spécifique

- Le contrôleur PoE intégré à l'ASIC réseau (AC3) permet une vitesse de communication plus rapide entre l'ASIC réseau et la puce PoE

- AF/AT 4 ports (ports 1-2, 13-14)

- deux ports combinés composés d'une interface RJ45 et d'une interface Mini-GBIC (SFP)

- Le reste des ports correspond à l'équipement d'alimentation (PSE) : AF/AT.

- Prise en charge des ports PSE : 24 ports

- Jusqu'à 12 ports simultanés avec prise en charge complète de la version 15.4

- Port console/terminal (RJ45) pour la gestion et le débogage des périphériques

- données asynchrones de huit bits de données

- bit à guichet unique

- aucune parité

- Débit en bauds par défaut de 115 200 bits/s51H4FP1E51H4FP1E

- Prise en charge des ports USB 2.0

- FAT32 pour lecture/écriture

- NTFS pour lecture seule

Boutons

- Bouton Réinitialiser

Indication des DEL

Ports

Fonction

Noms des DEL

Comportement des DEL

Référence des DEL

système

système

(DEL bicolore)

système

VERT

- Éteint -   système désactivé

- Vert fixe :  système  est activé et prêt

- Vert clignotant :  Auto-test de démarrage/système  ou l'acquisition d'une adresse IP

AMBRE

- Orange clignotant -  détecter  matériel a échoué.

Ports RJ45

Link/Act et PoE

DEL gauche

LIEN/ACTE

VERT

- ÉTEINT -   aucun lien n'est détecté

- ON - Liaison détectée

- Vert Clignotant - Données Rx/Tx

Voyant droit

PoE

AMBRE

- OFF -   aucun PD détecté

- Orange solide -  802.3 af/at PD  détecté

- Orange clignotant - Négociation  

Ports combinés

Liaison/action et vitesse

Partage des ports SFP avec RJ45

DEL gauche

LIEN/ACTE

VERT

- ÉTEINT -   aucun lien n'est détecté

- ON -  liaison  détectée

- Vert clignotant -  données Rx/TX 

Vitesse du voyant droit

VERT

- ÉTEINT -  liaison 10M/100M est détectée ou aucune liaison

- Vert fixe -  liaison 1000M détectée

Ports SFP

Port mini-GBIC dédié

DEL gauche

LIEN/ACTE

VERT

- ÉTEINT -   aucun lien n'est détecté

- ON -  liaison  détectée

- Vert clignotant -  données Rx/TX 

Voyant droit

LIEN/ACTE

VERT

- ÉTEINT - Aucune liaison détectée

- ON -  liaison  détectée

- Vert clignotant -  données Rx/TX 