Objectif

La fonction Recharger des commutateurs Cisco Small Business est utile lorsque certaines modifications des paramètres nécessitent un redémarrage pour appliquer complètement les paramètres de configuration ou si le périphérique ne fonctionne pas comme prévu. Les paramètres de configuration du périphérique réseau sont reflétés après le redémarrage du périphérique.

La fonction Reset (Réinitialisation) permet de supprimer les paramètres de configuration en cours ou en cours sur le périphérique réseau et de rétablir les paramètres par défaut d'origine. La réinitialisation manuelle est recommandée lorsque l'ensemble du périphérique doit être reconfiguré, ou si vous oubliez le mot de passe et que vous ne pouvez pas récupérer par quelque moyen que ce soit, par exemple en accédant à la console via Telnet, Secure Shell (SSH) ou l'interface de ligne de commande (CLI).

Cet article fournit des instructions sur la réinitialisation manuelle d'un commutateur ainsi que sur le rechargement ou la réinitialisation via l'interface de ligne de commande.

Périphériques pertinents | Version du logiciel

- Série Sx300 | 1.4.7.06 (Télécharger la dernière version)

- Gamme Sx350 | 2.2.8.04 (Télécharger la dernière version)

- Gamme SG350X | 2.2.8.04 (Télécharger la dernière version)

- Série Sx500 | 1.4.7.06 (Télécharger la dernière version)

- Gamme Sx550X | 2.2.8.04 (Télécharger la dernière version)

Réinitialiser manuellement le commutateur

Lorsque le commutateur ne fonctionne pas et ne peut pas être réinitialisé à l'aide de l'utilitaire Web, il peut être réinitialisé manuellement pour restaurer la configuration d'usine par défaut.

Étape 1. Déconnectez tous les câbles Ethernet du commutateur.

Étape 2. À l'aide d'une broche, appuyez sur le bouton Reset (Réinitialiser) du commutateur et maintenez-le enfoncé pendant 15 à 20 secondes.

Dans cet exemple, le commutateur administrable empilable Gigabit SG350X-24 24 ports est utilisé.

Étape 3. Une fois que tous les voyants LED (Light-Emitting Diodes) du port s'allument, relâchez le bouton Reset.

Les services Telnet et SSH sont désactivés par défaut. Vous devez accéder à la console du commutateur à l'aide de l'ordinateur directement connecté à votre commutateur via le câble série.

Étape 4. Connectez votre ordinateur directement au commutateur à l'aide d'un câble série.

Étape 5. Connectez-vous à la console du commutateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco.

Étape 6. Vous serez invité à configurer un nouveau mot de passe pour une meilleure protection de votre réseau. Appuyez sur Y pour Oui ou N pour Non sur votre clavier.

Dans cet exemple, Y est enfoncé. Si la touche N est enfoncée, passez à l' étape 9.

Étape 7. (Facultatif) Saisissez l'ancien mot de passe, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier.

Étape 8. (Facultatif) Saisissez et confirmez le nouveau mot de passe en conséquence, puis appuyez sur Entrée sur votre clavier.

Étape 9. Passez en mode de configuration globale du commutateur en entrant ce qui suit :

SG350X#configure terminal

Étape 10. (Facultatif) Pour modifier le nom d'hôte de votre commutateur, saisissez ce qui suit :

SG350X(config)#hostname [hostname]

Dans cet exemple, SG350X est utilisé.

Étape 11. (Facultatif) Pour activer le service Telnet sur votre commutateur, entrez la commande suivante :

SG350X(config)#ip telnet server

Étape 12. (Facultatif) Pour activer le service SSH sur votre commutateur, entrez la commande suivante :

SG350X(config)#ip ssh server

Recharger manuellement le commutateur via l'interface de ligne de commande

Les commandes disponibles peuvent varier en fonction du modèle exact de votre périphérique. Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.

Étape 1. Connectez-vous à la console du commutateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d'utilisateur ou mot de passe, saisissez plutôt les informations d'identification.

Dans cet exemple, le commutateur est accessible via SSH.

Important : Lorsqu’un commutateur est rechargé, le fichier de configuration en cours est supprimé. Avant de poursuivre les instructions de rechargement, veillez à enregistrer tous les paramètres de configuration en cours pour éviter la perte de données.

Étape 2. Dans le mode d’exécution privilégié du commutateur, enregistrez les paramètres configurés dans le fichier de configuration initiale, en entrant les éléments suivants :

Si vous souhaitez continuer sans enregistrer les paramètres de configuration en cours, passez à l' étape 4.

SG350X#copy running-config startup-config

Étape 3. Appuyez sur Y pour Oui ou N pour Non sur votre clavier une fois que l'invite Overwrite file [startup-config]... s'affiche.

Dans cet exemple, Y est enfoncé.

Étape 4. Pour recharger le commutateur, entrez l'une des commandes suivantes :

- reload - Utilisez la commande reload pour recharger le commutateur immédiatement.

- recharger {{in hhh:mm | mmm | at hh:mm [day mois]}} - Utilisez cette commande pour spécifier le rechargement planifié du commutateur.

- en hhh:mm | mmm - Planifie un rechargement de l'image pour prendre effet dans les minutes ou heures et minutes spécifiées. Le rechargement doit avoir lieu dans un délai d'environ 24 jours.

- at hh:mm - Planifie un rechargement de l'image à l'heure spécifiée en utilisant un format de 24 heures. Si vous spécifiez le mois et le jour, le rechargement est planifié pour avoir lieu à l'heure et à la date spécifiées. Si vous ne spécifiez pas le mois et le jour, le rechargement a lieu à l'heure spécifiée le jour actuel (si l'heure spécifiée est postérieure à l'heure actuelle) ou le jour suivant (si l'heure spécifiée est antérieure à l'heure actuelle). Spécifier 00:00 planifie le rechargement pour minuit. Le rechargement doit avoir lieu dans les 24 heures.

Cette option ne peut être utilisée que si les paramètres d'heure système du commutateur ont été configurés. Pour en savoir plus, cliquez ici pour obtenir des instructions.

- jour - Nombre de jours compris entre 1 et 31.

- mois - Mois de l'année compris entre janvier et décembre.

SG350X#reload at 10:00 11 Apr

Dans cet exemple, reload at 10:00 11 Apr est utilisé.

Étape 5. Appuyez sur Y pour Oui ou N pour Non sur votre clavier une fois que cette commande réinitialisera l'ensemble du système et déconnectera l'invite de session actuelle s'affiche.

Dans cet exemple, Y est enfoncé.

Étape 6. (Facultatif) Pour afficher des informations sur un rechargement planifié, saisissez ce qui suit :

SG350X#show reload

Étape 7. (Facultatif) Pour annuler le rechargement planifié, entrez la commande reloadcancel.

SG350X#reload cancel

Vous serez averti que le rechargement planifié a été abandonné.

Vous devez maintenant avoir rechargé votre commutateur via l'interface de ligne de commande.

Dans l'exemple ci-dessous, le rechargement immédiat est utilisé et Y est saisi sur les deux questions.

Vous avez maintenant réinitialisé le commutateur manuellement. Pour savoir comment attribuer une adresse IP à votre commutateur via l'interface de ligne de commande, cliquez ici.

Si vous souhaitez effectuer la réinitialisation via l'interface utilisateur graphique, extrayez Reboot et Factory Default Reset sur les commutateurs gérés de la gamme 300.

Autres articles sur ce sujet :

- Accès à une interface de ligne de commande de commutateur SMB à l’aide de SSH ou de Telnet

- Configurer les paramètres d'authentification du serveur SSH sur un commutateur via l'interface de ligne de commande

- Configurer les paramètres d'authentification du serveur Secure Shell (SSH) sur un commutateur

- Configurer les paramètres d'authentification utilisateur Secure Shell (SSH) sur un commutateur