Objectif

Les commutateurs entièrement gérés de la gamme Cisco Sx350 sont des commutateurs autonomes qui fournissent des ports Fast Ethernet (FE)/Gigabit Ethernet (GE) et SFP (Small Form-Factor Pluggable) 2 combinés + PoE sur des modèles spécifiques. Les commutateurs sont équipés d'un nouveau processeur de paquets hautement intégré pour les applications Carrier Ethernet et Small-Medium Enterprise (SME) avec des performances à vitesse maximale du médium.

L'utilitaire Web vous permet de déployer et de gérer efficacement votre réseau. La configuration et le dépannage peuvent être effectués facilement grâce à des outils faciles à utiliser tels que Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT Network Management et Cisco Smartports, qui permettent à votre réseau de détecter et de configurer automatiquement tous les périphériques Cisco connectés.

Cet article vise à présenter les spécifications produit et matériel des commutateurs entièrement gérés de la gamme Sx350. Pour en savoir plus sur les commutateurs entièrement gérés de la gamme Sx350, cliquez ici.

Spécifications du produit

Performances

Fonctionnalité

Description

Capacité de commutation et débit de transfert

Tous les commutateurs sont à vitesse filaire et non bloquants

Nom du modèle

Taux de transfert en millions de paquets par seconde (mpps); Paquets de 64 octets)

Capacité de commutation en gigabits par seconde

SF350-48

13.10

17.6

SF350-48P

13.10

17.6

SF350-48MP

13.10

17.6

SG350-10

14.88

20.0

SG350-10P

14.88

20.0

SG350-10MP

14.88

20.0

SG355-10MP

14.88

20.0

SG350-28

41.67

56.0

SG350-28P

41.67

56.0

SG350-28MP

41.67

56.0

Commutation de couche 2

Fonctionnalité

Description

Protocole Spanning Tree (STP)

- Prise en charge du protocole Spanning Tree 802.1d standard

- Convergence rapide utilisant 802.1w ou Rapid Spanning Tree (RSTP), activée par défaut

- 8 instances sont prises en charge

- Instances Spanning Tree multiples utilisant la norme 802.1s (MSTP)

Regroupement de ports

Prise en charge du protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad

- Jusqu'à 8 groupes

- Jusqu'à 8 ports par groupe avec 16 ports candidats pour chaque agrégation de liaisons 802.3ad (dynamique)

Réseau local virtuel (VLAN)

- Prise en charge simultanée de 4 096 VLAN maximum

- VLAN basés sur les ports et les balises 802.1Q

- VLAN basé sur MAC (Media Access Control)

- VLAN de gestion

- PVE (Private VLAN Edge), également appelé ports protégés, avec plusieurs liaisons ascendantes

- VLAN invité

- VLAN non authentifié

- Attribution dynamique de VLAN via le serveur RADIUS avec authentification client 802.1x

- VLAN Équipement client (CPE)

VLAN voix

- Le trafic vocal est automatiquement attribué à un VLAN spécifique à la voix et traité avec les niveaux de QoS appropriés.

- Les fonctionnalités vocales automatiques permettent un déploiement automatique des terminaux vocaux et des périphériques de contrôle des appels à l'échelle du réseau.

VLAN TV multidiffusion

Le VLAN TV multidiffusion permet de partager le VLAN multidiffusion unique dans le réseau, tandis que les abonnés restent dans des VLAN distincts, également appelés MVR (Multicast VLAN Registration)

VLAN Q-in-Q

Les VLAN traversent en toute transparence un réseau de fournisseur de services tout en isolant le trafic entre les clients

GVRP (Generic VLAN Registration Protocol) et GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Protocoles pour la propagation et la configuration automatiques de VLAN dans un domaine ponté

Unidirectional Link Detection (UDLD)

UDLD surveille la connexion physique pour détecter les liaisons unidirectionnelles provoquées par des erreurs de câblage ou de câble/port incorrectes afin d'empêcher les boucles de transfert et la mise en veille du trafic dans les réseaux commutés

Relais DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) au niveau de la couche 2

Relais du trafic DHCP vers le serveur DHCP dans différents VLAN ; fonctionne avec DHCP Option 82

Surveillance IGMP (Internet Group Management Protocol) versions 1, 2 et 3

IGMP limite le trafic de multidiffusion gourmand en bande passante aux seuls demandeurs ; prend en charge des groupes de multidiffusion de 1000 bits (la multidiffusion spécifique à la source est également prise en charge)

Requête IGMP

Le demandeur IGMP est utilisé pour prendre en charge un domaine multicast de couche 2 de commutateurs de surveillance en l'absence d'un routeur multicast

Blocage en tête de ligne (HOL)

Prévention du blocage HOL

Trame étendue

Jusqu'à 9 216 octets

Couche 3

Fonctionnalité

Description

Routage IPv4

- Routage à distance des paquets IPv4

- Jusqu'à 512 routes statiques et jusqu'à 128 interfaces IP

Routage interdomaine sans classe (CIDR)

Prise en charge du routage CIDR

Interface de couche 3

Configuration de l’interface de couche 3 sur le port physique, le LAG, l’interface VLAN ou l’interface de bouclage

Relais DHCP au niveau de la couche 3

Relais du trafic DHCP sur les domaines IP

Relais UDP (User Datagram Protocol)

Relais des informations de diffusion sur les domaines de couche 3 pour la détection d'applications ou le relais de paquets bootP/DHCP

Serveur DHCP

- Le commutateur fonctionne comme un serveur DHCP IPv4 qui sert des adresses IP pour plusieurs pools/étendues DHCP

- Prise en charge des options DHCP

Sécurité

Fonctionnalité

Description

Protocole SSH (Secure Shell)

SSH est un remplacement sécurisé du trafic Telnet. Le protocole SCP (Secure Copy Protocol) utilise également SSH. SSH v1 et v2 sont pris en charge.

SSL (Secure Sockets Layer)

Prise en charge SSL : Chiffre tout le trafic HTTPS, ce qui permet un accès hautement sécurisé à l'interface utilisateur graphique de gestion basée sur navigateur du commutateur.

IEEE 802.1X (rôle d'authentificateur)

- 802.1X : Authentification et comptabilité RADIUS, hachage MD5 ; VLAN invité ; VLAN non authentifié, mode hôte unique/multiple et sessions simples/multiples

- Prise en charge de la norme 802.1X basée sur le temps

- Affectation de VLAN dynamique

Authentification basée sur le Web

L'authentification basée sur le Web offre un contrôle d'admission réseau via un navigateur Web à tous les périphériques hôtes et systèmes d'exploitation.

Protection des unités BPDU (Bridge Protocol Data Unit) STP

Mécanisme de sécurité permettant de protéger le réseau des configurations non valides. Un port activé pour la protection BPDU est arrêté si un message BPDU est reçu sur ce port.

Protection de la racine STP

Cela empêche les périphériques périphériques qui ne sont pas sous le contrôle de l’administrateur réseau de devenir des noeuds racine du protocole Spanning Tree.

Surveillance DHCP

Filtre les messages DHCP avec des adresses IP non enregistrées et/ou à partir d'interfaces inattendues ou non approuvées. Cela empêche les périphériques indésirables de se comporter en serveurs DHCP.

Protection de la source IP (IPSG)

Lorsque la protection de la source IP est activée sur un port, le commutateur filtre les paquets IP reçus du port si les adresses IP source des paquets n'ont pas été configurées de manière statique ou apprises dynamiquement à partir de la surveillance DHCP. Cela empêche l'usurpation d'adresse IP.

Inspection ARP dynamique (DAI)

Le commutateur rejette les paquets ARP (Address Resolution Protocol) d'un port s'il n'existe aucune liaison IP/MAC statique ou dynamique ou s'il existe une différence entre les adresses source ou de destination dans le paquet ARP. Cela empêche les attaques de l'homme du milieu.

Liaison IP/MAC/port (IPMB)

Les fonctions précédentes (surveillance DHCP, protection de la source IP et inspection ARP dynamique) fonctionnent ensemble pour empêcher les attaques DOS sur le réseau, augmentant ainsi la disponibilité du réseau.

Technologie Secure Core (SCT)

Assurez-vous que le commutateur recevra et traitera le trafic de gestion et de protocole, quel que soit le volume de trafic reçu.

SSD (Secure Sensitive Data)

Mécanisme permettant de gérer les données sensibles (mots de passe, clés, etc.) de manière sécurisée sur le commutateur, en renseignant ces données sur d'autres périphériques et en sécurisant la configuration automatique. L'accès pour afficher les données sensibles en texte clair ou chiffré est fourni en fonction du niveau d'accès configuré par l'utilisateur et de la méthode d'accès de l'utilisateur.

Isolation de couche 2 Périphérie de VLAN privé (PVE) avec VLAN de communauté

PVE (également appelé ports protégés) assure l'isolation de couche 2 entre les périphériques du même VLAN, prend en charge plusieurs liaisons ascendantes.

Sécurité de port

Possibilité de verrouiller les adresses MAC source sur les ports et de limiter le nombre d'adresses MAC acquises.

Service utilisateur de numérotation d'authentification à distance

(RADIUS), Système de contrôle d'accès aux contrôleurs d'accès aux terminaux (TACACS+)

Prend en charge l'authentification RADIUS et TACACS ; commutateur fonctionne comme client

Contrôle des tempêtes

Diffusion, multidiffusion et monodiffusion inconnue

Gestion des comptes RADIUS

Les fonctions de comptabilité RADIUS permettent d'envoyer des données au début et à la fin des services, en indiquant la quantité de ressources (temps, paquets, octets, etc.) utilisées pendant la session.

Protection contre les dénis de service (DoS)

Prévention des attaques DoS

Listes de contrôle d'accès (ACL)

- Prise en charge de 512 règles maximum

- Limite de débit ou d'abandon basée sur l'adresse MAC source et de destination, l'ID de VLAN ou l'adresse IP, le protocole, le port, la priorité DSCP (Differentiated Services Code Point)/IP, les ports source et de destination TCP/UDP, la priorité 802.1p, le type Ethernet, les paquets ICMP (Internet Control Message Protocol), les paquets IGMP, l'indicateur TCP, les listes de contrôle d'accès temporelles prises en charge.

Qualité de service

Fonctionnalité

Description

Niveaux de priorité

8 files d'attente matérielles par port

Planification

Attribution de priorité stricte et de file d'attente WRR (Weighted Round-Robin) basée sur DSCP et classe de service (802.1p/CoS)

Classe de service

Basé sur les ports ; VLAN 802.1p basé sur la priorité ; Priorité IP IPv4/v6, type de service (ToS) et DSCP ; Services différenciés (DiffServ); classification et remarquage des listes de contrôle d’accès, qualité de service (QoS) de confiance

Limitation de débit

Police d'entrée ; formatage des sorties et contrôle de la vitesse ; par VLAN, par port et basé sur le flux

Évitement de la congestion

Un algorithme d’évitement de congestion TCP est requis pour réduire et empêcher la synchronisation globale des pertes TCP

Normes

Fonctionnalité

Description

Normes

IEEE 802.3 10BaseT Ethernet, IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab1000BaseT Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3 Contrôle de flux 3x, IEEE 802.1D (STP, GARP et GVRP), VLAN IEEE 802.1Q/p, RSTP IEEE 802.1w, STP multiple IEEE 802.1s, Authentification d'accès aux ports IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 8 02.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 8888 6, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 155 , RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131 , RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213 , RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011 , RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863 , RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416

IPv6

Fonctionnalité

Description

IPv6

- Mode hôte IPv6

- IPv6 sur Ethernet

- Double pile IPv6/IPv4

- Détection de routeur et de voisin IPv6 (ND)

- Configuration automatique de l'adresse sans état IPv6

- Découverte MTU (Path Maximum Transmission Unit)

- Détection des adresses en double (DAD)

- ICMP version 6

QoS IPv6

Hiérarchiser les paquets IPv6 dans le matériel

ACL IPv6

Supprimer ou réduire la limite de débit des paquets IPv6 dans le matériel

- Sécurité du premier saut IPv6

- Gardien de la RA

- Inspection ND

- Protection DHCPv6

- Table de liaison de voisinage (entrées statiques et de surveillance)

- Vérification de l'intégrité de la liaison de voisinage

Surveillance de la détection de l'écouteur multidiffusion (MLD v1/2)

Livraison des paquets de multidiffusion IPv6 uniquement aux récepteurs requis

Applications IPv6

Web/SSL, serveur Telnet/SSH, client DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), configuration automatique DHCP, CDP (Cisco Discovery Protocol), LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

Requêtes de commentaires IPv6 (RFC) prises en charge

- RFC 4443 (obsolète RFC2463) - ICMP version 6

- RFC 4291 (obsolète RFC 3513) - Architecture d'adresses IPv6

- RFC 4291 - Architecture d'adressage IPv6

- RFC 2460 - Spécification IPv6

- RFC 4861 (obsolète RFC 2461) - Détection de voisins pour IPv6

- RFC 4862 (obsolète RFC 2462) - Configuration automatique des adresses sans état IPv6

- RFC 1981 - Découverte de MTU de chemin

- RFC 4007 - Architecture d'adresses IPv6 étendues

- RFC 3484 - Mécanisme de sélection d'adresse par défaut

Gestion

Fonctionnalité

Description

Interface utilisateur Web

Utilitaire de configuration de commutateur intégré pour une configuration de périphérique basée sur navigateur (HTTP/HTTPS) aisée. Prend en charge la configuration, le tableau de bord système, la maintenance et la surveillance du système

Protocole de gestion de réseau simple (SNMP)

SNMP versions 1, 2c et 3 avec prise en charge des interruptions et SNMP version 3 User-Based Security Model (USM)

Base MIB (Standard Management Information Base)

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaaddrfamNuméros-MIB

ianaifty-MIB

Ianaport-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB.my

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

rfc1724-MIB

RFC-1212.my_for_MG-Soft

rfc1213-MIB

rfc1757-MIB RFC-

1215.mon SNMPv2-

CONF.my

SNMPv2-TC.my

rfc2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

rfc2013-MIB

rfc2012-MIB

rfc2011-MIB

draft-ietf-entmib-capteur-MIB

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc1389-MIB

rfc1493-MIB

rfc1611-MIB

rfc1612-MIB

rfc1850-MIB

rfc1907-MIB

rfc2571-MIB

rfc2572-MIB

rfc2574-MIB

rfc2576-MIB

rfc2613-MIB

rfc2665-MIB

rfc2668-MIB

rfc2737-MIB

rfc2925-MIB

rfc3621-MIB

rfc4668-MIB

rfc4670-MIB

trunk-MIB

tunnel-MIB

MIB udp

MIB privés

CISCOSB-lldp-MIB CISCOSB-

brgmulticast-MIB CISCOSB-

bridgemibobject-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCOSB-dhcpcl-MIB

MIB CISCOSB

CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB

CISCOSB-MIB-traceroute

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormctrl-MIB

CISCOSB-ssh-MIB

CISCOSB-socket-MIB

CISCOSB-sntp-MIB

CISCOSB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCOSB-MIB multisession-terminal

CISCOSB-Mri-MIB

CISCOSB-MIB-jumboframes

CISCOSB-gvrp-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCOSB-deviceparams-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-cdb-MIB

CISCOSB-MIB-brgmacswitch

CISCOSB-3sw2swtables-MIB

CISCOSB-smartPorts-MIB

CISCOSB-tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-policy-MIB

CISCOSB-env_mib

CISCOSB-capteur-MIB

CISCOSB-Aaa-MIB

CISCOSB-Application-MIB

CISCOSB-bridgessecurity-MIB

CISCOSB-copy-MIB

CISCOSB-CpuCounters-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCOSB-dhcp-MIB

CISCOSB-dlf-MIB

CISCOSB-dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCOSB-file-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-interfaces-MIB

CISCOSB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-Iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-Mnginf-MIB

CISCOSB-lcli-MIB

CISCOSB-MIB-localisation

CISCOSB-mcmngr-MIB

CISCOSB-mng-MIB

CISCOSB-physdescription-MIB

CISCOSB-POE-MIB

MIB de port protégé par CISCOSB

CISCOSB-rmon-MIB

CISCOSB-rs232-MIB

CISCOSB-SecuritySuite-MIB

CISCOSB-snmp-MIB

CISCOSB-specialbpdu-MIB

MIB-Bannière CISCOSB

CISCOSB-syslog-MIB

CISCOSB-TcpSession-MIB

CISCOSB-traps-MIB

CISCOSB-MIB-trunk

CISCOSB-MIB de réglage

CISCOSB-tunnel-MIB

CISCOSB-UDP-MIB

CISCOSB-Vlan-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

MIB CISCO-SMI

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCOSB-vlanMIB voix

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCOSB-MIB-SYSTÈME

CISCOSB-MIB-STT

MIB CISCO-TC

CISCO-VTP-MIB

MIB CDP-CISCO

CISCOSB-eee-MIB

CISCOSB-ssl-MIB

CISCOSB-Qosclib-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-tbp-MIB

CISCOSMB-MIB

CISCOSB-secsd-MIB

CISCOSB-draft-ietf-entmib-capteur-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCOSB-rfc2925-MIB

Surveillance à distance (RMON)

L'agent logiciel RMON intégré prend en charge 4 groupes RMON (historique, statistiques, alarmes et événements) pour une gestion, une surveillance et une analyse améliorées du trafic

Double pile IPv4 et IPv6

Coexistence des deux piles de protocoles pour faciliter la migration

Mise à niveau du micrologiciel

- Mise à niveau du navigateur Web (HTTP/HTTPS) et TFTP et mise à niveau via SCP exécutée sur SSH

- La mise à niveau peut également être lancée via le port de console

- Deux images pour des mises à niveau résilientes du micrologiciel

Mise en miroir des ports

Le trafic sur un port ou un VLAN peut être mis en miroir sur un autre port pour analyse avec un analyseur de réseau ou une sonde RMON. Jusqu'à 8 ports source peuvent être mis en miroir sur un port de destination. Une seule session est prise en charge

Mise en miroir VLAN

Le trafic d’un VLAN peut être mis en miroir sur un port pour analyse à l’aide d’un analyseur de réseau ou d’une sonde RMON. Jusqu'à 8 VLAN source peuvent être mis en miroir sur un port de destination. Une seule session est prise en charge.

DHCP (réponses 12, 66, 67, 82, 129 et 150)

Les options DHCP facilitent un contrôle plus strict à partir d'un point central (serveur DHCP) pour obtenir l'adresse IP, la configuration automatique (avec téléchargement du fichier de configuration), le relais DHCP et le nom d'hôte

Copie sécurisée (SCP)

Transfert sécurisé des fichiers depuis et vers le commutateur

Configuration automatique avec téléchargement de fichier Secure Copy (SCP)

Déploiement massif sécurisé avec protection des données sensibles

Fichiers de configuration modifiables en texte

Les fichiers de configuration peuvent être modifiés à l'aide d'un éditeur de texte et téléchargés vers un autre commutateur, facilitant ainsi le déploiement en masse

Smartports

Configuration simplifiée de la qualité de service et des fonctionnalités de sécurité

Auto Smartports

Applique l'intelligence fournie par le biais des rôles Smartport et l'applique automatiquement au port en fonction des périphériques détectés via le protocole CDP ou LLDP-MED. Cela facilite les déploiements sans intervention.

CLI Textview

Interface de ligne de commande scriptable. Une interface de ligne de commande complète et une interface de ligne de commande basée sur des menus sont prises en charge. Les niveaux de privilège utilisateur 1, 7 et 15 sont pris en charge pour la CLI.

Services cloud

Prise en charge de l'outil Cisco Small Business FindIT Network

Localisation

Localisation de l'interface utilisateur graphique et de la documentation dans plusieurs langues

Autre gestion

Traceroute ; gestion IP unique ; HTTP/HTTPS ; SSH ; RADIUS; Mise en miroir des ports; Mise à niveau TFTP ; Client DHCP; BOOTP ; SNTP ; Mise à niveau Xmodem ; diagnostic des câbles ; ping ; syslog; Client Telnet (prise en charge sécurisée SSH)

Fonctionnement des ports basé sur le temps

Liaison active ou inactive en fonction du planning défini par l'utilisateur (lorsque le port est administrativement actif)

Bannière de connexion

Plusieurs bannières configurables pour Web et CLI

Efficacité énergétique

Fonctionnalité

Description

Conformité EEE (802.3az)

Prise en charge de la norme 802.3az sur tous les ports cuivre (modèles SG350)

Détection d'énergie

- Désactiver automatiquement les ports Gigabit Ethernet et RJ-45 10/100 lors de la détection d'une liaison inactive

- Le mode actif reprend sans perte de paquets lorsque le commutateur détecte la liaison.

Détection de la longueur des câbles

Ajuste la puissance du signal en fonction de la longueur du câble pour les modèles Gigabit Ethernet. Réduit la consommation électrique des câbles de moins de 10 m.

Désactiver les DEL de port

Les DEL peuvent être désactivées manuellement pour économiser de l'énergie

Généralités

Fonctionnalité

Description

Trames jumbo

Taille des trames pouvant atteindre 9 000 octets (9 216) pris en charge sur les interfaces 10/100 et Gigabit

Table MAC

Jusqu'à 16 000 adresses MAC (16 384)

Découverte

Fonctionnalité

Description

Bonjour

Le commutateur s’annonce à l’aide du protocole Bonjour

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) (802.1ab) avec les extensions LLDP-MEDE

Le protocole LLDP permet au commutateur d’annoncer son identification, sa configuration et ses fonctionnalités aux périphériques voisins qui stockent les données dans une base MIB. LLDP-MED est une amélioration du protocole LLDP qui ajoute les extensions nécessaires aux téléphones IP.

Cisco Discovery Protocol

Le commutateur s’annonce à l’aide du protocole CDP (Cisco Discovery Protocol). Il apprend également le périphérique connecté et ses caractéristiques via le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol).

PoE (Power Over Ethernet)

Fonctionnalité

Description

PoE 802.3af ou PoE+ 802.3at fournis sur n'importe quel port RJ-45 des budgets d'alimentation répertoriés

Les commutateurs prennent en charge les technologies PoE+ 802.3at, 802.3af, 802.3xx 60 W et la prénorme Cisco (ancienne) PoE. Puissance maximale de 60 W sur n'importe quel port 10/100 ou Gigabit Ethernet pour les périphériques pris en charge par PoE+ et de 15,4 W pour les périphériques pris en charge par PoE, jusqu'à ce que le budget PoE du commutateur soit atteint. L'alimentation totale disponible pour PoE par commutateur est la suivante :

Nom du modèle

Alimentation dédiée au PoE

Nombre de ports prenant en charge PoE

SF350-48P

382 W

48

SF350-48MP

740 W

48

SG350-10P

62 W

8

SG350-10MP

62 W

8

SG355-10P

124 W

8

SG350-28P

195 W

24

SG350-28MP

382 W

24

Interfaces physiques

Fonctionnalité

Description

Ports

Nom du modèle

Nombre total de ports système

Ports RJ-45

Ports combinés (RJ-45 + SFP

SF350-48

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 logements SFP, 2 Gigabit Ethernet

SF350-48P

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 logements SFP, 2 Gigabit Ethernet

SF350-48MP

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 logements SFP, 2 Gigabit Ethernet

SG350-10

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

2 ports combinés Gigabit Ethernet

SG350-10P

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

2 ports combinés Gigabit Ethernet

SG355-10P

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

2 ports combinés Gigabit Ethernet

SG350-10MP

10 Gigabit Ethernet

8 Gigabit Ethernet

2 ports combinés Gigabit Ethernet

SG350-28

28 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 logements SFP, 2 ports Gigabit Ethernet combinés

SG350-28P

28 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 logements SFP, 2 ports Gigabit Ethernet combinés

SG350-28MP

28 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 logements SFP, 2 ports Gigabit Ethernet combinés

Boutons

Bouton Réinitialiser

Type de câblage

paire torsadée non blindée (UTP) de catégorie 5 ou supérieure pour 10BASE-T/100BASE-TX ;

Ethernet UTP de catégorie 5 ou supérieure pour 1000BASE-T

DEL

Option d'économie d'énergie système, Link/Act, PoE, Speed, LED

Flash

32 Mo

Mémoire processeur

256 Mo

Tampon de paquets

Fonctionnalité

Description

Tampon de paquets

Tous les nombres sont agrégés sur tous les ports, car les tampons sont partagés dynamiquement :

Nom du modèle

Tampon de paquets

SF350-48

24 Mo

SF350-48P

24 Mo

SF350-48MP

24 Mo

SG350-10

12 Mo

SG350-10P

12 Mo

SG355-10P

12 Mo

SG350-10MP

12 Mo

SG350-28

12 Mo

SG350-28P

12 Mo

SG350-28MP

12 Mo

Modules SFP pris en charge

Référence

Médias

Vitesse

Distance maximale

MGBSX1

Fibre multimode

1000 Mbits/s

350 m

MGBLH1

Fibre monomode

1000 Mbits/s

40 km

MGBT1

Fibre monomode

1000 Mbits/s

100 km

Environnement

Fonctionnalité

Description

Dimensions (L x H x P)

SG350-10, SG350-10P, SG350-10MP :

11 x 1,45 x 6,7 pouces 279,4 x 44,45 x 170 mm

SG355-10P, SG350-28 :

17,3 x 1,45 x 10,1 pouces 440 x 44,45 x 202 mm

SF350-48, SG350-28P, SG350-28MP :

17,3 x 1,45 x 10,1 pouces 440 x 44,45 x 257 mm

SF350-48P, SF350-48MP :
17,3 x 1,45 x 13,78 pouces 440 x 44,45 x 350 mm

Poids unitaire

SF350-48 : 3,57 kg

SF350-48P : 5,59 kg

SF350-48MP : 5,61 kg

SG350-10 : 1,09 kg

SG350-10P : 1,19 kg

SG355-10P : 2,36 kg

SG350-10MP : 1,19 kg

SG350-28 : 2,75 kg

SG350-28P : 3,83 kg

SG350-28MP : 3,37 kg

Alimentation

100-240 V 50-60 Hz, interne, universel : SF350-48P, SF350-48MP, SG350-28MP, SG350-28, SG350-28P, SG350-28MP

100-240 V 50-60 Hz, 0,7 A, externe : SG350-10

100-240 V 50-60 Hz, 1,5 A, externe : SG350-10P

100-240 V 50-60 Hz, interne, universel : SG355-10P
100-240 V 50-60 Hz, 2,0 A, externe : SG350-10MP

Certification

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marque CE, FCC Partie 15 (CFR 47) Classe A

Température de fonctionnement

SG350-10, SG350-10P, SG355-10P, SG350-10MP, SG350-28, SG350-28P, SG350-28MP

0 à 40 °C

SG350-10MP, SG350-10P, SG350-28P

0 à 45 °C

SF350-48P, SF350-48MP, SG350-28MP

0 à 50 °C

Température de stockage

-20 à 70 °C

Humidité en fonctionnement

10 à 90 %, relatif, sans condensation

Humidité de stockage

10 à 90 %, relatif, sans condensation

Bruit acoustique et MTBF

Nom du modèle

VENTILATEUR (numéro)

Bruit acoustique

MTBF  40 C  (h)

SF350-48

Sans ventilateur

S/O

277,653

SF350-48P

3

53,7 dB à 40 C

182,270

SF350-48MP

4

49,8 dB à 40 C

191,951

SG350-10

Sans ventilateur

S/O

308,196

SG350-10P

Sans ventilateur

S/O

205,647

SG355-10P

Sans ventilateur

S/O

296,426

SG350-10MP

Sans ventilateur

S/O

80,093

SG350-28

Sans ventilateur

S/O

367,209

SG350-28P

2

47,9 dB à 40 C

396,687

SG350-28MP

4

49,6 dB à 40 C

54 dB à 50 C

213,373