Objectif

Le CDP (Cisco Discovery Protocol) est un protocole utilisé par les périphériques Cisco pour partager les informations des périphériques avec d'autres périphériques Cisco connectés. Cela inclut le type de périphérique, la version du micrologiciel, l'adresse IP, le numéro de série et d'autres informations d'identification. Les paramètres CDP peuvent être ajustés globalement ou sur une base de port individuel sur le commutateur. .

Tout comme le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol), le protocole CDP est un protocole de couche liaison permettant aux voisins connectés directement de s’annoncer eux-mêmes et de communiquer entre eux leurs capacités. Cependant, contrairement au protocole LLDP, le protocole CDP est un protocole propriétaire de Cisco.

Cet article explique comment configurer les paramètres CDP sur un commutateur via l'interface graphique utilisateur (GUI) qui couvre le workflow suivant :

1. Configurez les paramètres globaux CDP sur le commutateur.

2. Configurez les paramètres CDP par interface.

3. (Facultatif) Si Auto Smartport est utilisé pour détecter les fonctionnalités des périphériques CDP, configurez les paramètres CDP sur les propriétés Smartport. Pour des instructions, cliquez ici.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Série Sx500

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 2.3.0.130

Configurer les propriétés CDP

Configurer les propriétés globales CDP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur, puis sélectionnez Avancé dans la liste déroulante Mode d'affichage.

Note: Les options de menu disponibles peuvent varier en fonction du modèle de périphérique. Dans cet exemple, SG350X-48MP est utilisé.

Étape 2. Choisissez Administration > Discovery - CDP > Properties.

Étape 3. Dans la zone CDP Status, cochez la case Enable pour activer CDP sur le commutateur. Ceci est activé par défaut. Si vous avez activé CDP, passez à l'étape 5.

Étape 4. (Facultatif) Dans la zone Gestion des trames CDP, sélectionnez une case d'option correspondant à l'action que le commutateur doit effectuer lorsqu'il reçoit un paquet CDP. Cette zone n'est disponible que si le protocole CDP est désactivé sur le commutateur. Après avoir choisi une option, passez à l'étape 13.

Les options sont les suivantes :

- Pontage - Lorsque le protocole CDP est globalement désactivé, les paquets CDP sont pontés en tant que paquets de données ordinaires et transférés en fonction du réseau local virtuel (VLAN).

- Filtrage - Lorsque le protocole CDP est globalement désactivé, les paquets CDP sont filtrés ou supprimés.

- Inondation - Lorsque le protocole CDP est globalement désactivé, les paquets CDP sont diffusés sur tous les ports du produit qui sont à l'état de transmission STP (Spanning Tree Protocol), ignorant les règles de filtrage VLAN.

Étape 5. Dans la zone Annonce de VLAN voix CDP, cochez la case Activer pour que le commutateur annonce le VLAN voix sur CDP sur tous les ports dont le CDP est activé et qui sont membres du VLAN voix.

Étape 6. Dans la zone Validation des TLV obligatoires CDP, cochez la case Activer pour ignorer les paquets CDP entrants qui ne contiennent pas la valeur de longueur de type obligatoire (TLV).

Étape 7. Dans la zone Version CDP, cliquez sur une case d'option pour choisir la version de CDP à utiliser. CDPv2 est la dernière version du protocole et fournit des fonctionnalités de suivi des périphériques plus intelligentes.

Note: Dans cet exemple, la version 2 est choisie.

Étape 8. Dans la zone Durée d'attente CDP, cliquez sur une case d'option pour déterminer la durée pendant laquelle les paquets CDP sont conservés avant d'être rejetés.

Les options sont les suivantes :

- Utiliser la valeur par défaut - Cliquez sur cette option pour utiliser la durée par défaut de 180 secondes.

- Défini par l'utilisateur - Cliquez sur cette option pour saisir une durée personnalisée comprise entre 10 et 255 secondes dans le champ fourni.

Note: Dans cet exemple, la durée de conservation est définie sur 240 secondes.

Étape 9. Dans le champ CDP Transmission Rate, sélectionnez une case d'option pour déterminer le taux de transmission des paquets CDP en secondes.

Les options sont les suivantes :

- Utiliser la valeur par défaut - Cliquez sur cette option pour utiliser la durée par défaut de 60 secondes.

- Défini par l'utilisateur - Cliquez sur cette option pour saisir une durée personnalisée comprise entre 5 et 254 secondes dans le champ fourni.

Étape 10. Dans le champ Device ID Format, cliquez sur une case d'option pour déterminer le format de l'ID de périphérique.

Les options sont les suivantes :

- MAC Address - Spécifie que le TLV Device-ID contient l'adresse MAC du périphérique.

- Numéro de série - Spécifie que le TLV Device-ID contient le numéro de série matériel du périphérique.

- Hostname - Spécifie que le TLV Device-ID contient le nom d'hôte du périphérique.

Note: Dans cet exemple, l'adresse MAC est choisie.

Étape 11. Dans la zone Interface source, sélectionnez une case d'option pour déterminer l'adresse IP qui sera placée dans le champ TLV des paquets CDP sortants.

Les options sont les suivantes :

- Use Default - Cliquez sur cette option pour utiliser l'adresse IP de l'interface sortante. Si cette option est sélectionnée, passez à l'étape 13.

- Défini par l'utilisateur - Cliquez sur cette option pour choisir une interface (l'adresse IP sélectionnée de l'interface sera utilisée) dans les listes déroulantes de la zone Interface.

Note: Dans cet exemple, Défini par l'utilisateur est sélectionné.

Étape 12. (Facultatif) Dans la zone Interface, sélectionnez l'unité et le port dans les listes déroulantes correspondantes.

Étape 13. Dans la zone Discordance VLAN voix Syslog, cochez la case Activer pour envoyer un message syslog lorsqu'une incompatibilité VLAN voix est détectée. Une non-correspondance de VLAN se produit lorsque les informations de VLAN dans une trame entrante ne correspondent pas aux fonctionnalités annoncées du périphérique local.

Étape 14. Dans la zone Discordance de VLAN natif Syslog, cochez la case Activer pour envoyer un message syslog lorsqu'une incohérence de VLAN natif est détectée.

Étape 15. Dans la zone Non-correspondance de duplex Syslog, activez la case à cocher Activer pour envoyer un message syslog lorsqu'une non-correspondance de duplex est détectée.

Étape 16. Cliquez sur Apply.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres CDP globaux sur votre commutateur.

Configurer les propriétés de l’interface CDP

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez Administration > Discovery-CDP > Interface Settings.

Note: Cette page n'est disponible qu'en mode d'affichage avancé. Le mode d'affichage peut être modifié à l'aide de la liste déroulante située dans le coin supérieur droit de l'utilitaire Web.

Étape 2. (Facultatif) Pour choisir un filtre, choisissez une unité et cliquez sur Go. Dans cet exemple, le port de l'unité 1 est choisi.

Note: Si le commutateur fait partie d'une pile, vous pouvez afficher les interfaces des autres unités de la pile à l'aide de la liste déroulante en haut du tableau.

Étape 3. Dans le tableau des paramètres d'interface CDP, sélectionnez la case d'option de l'interface à configurer.

Étape 4. Faites défiler la page vers le bas, puis cliquez sur Modifier.

Étape 5. La zone Interface affiche le port choisi dans le tableau des paramètres d'interface CDP. Vous pouvez utiliser les listes déroulantes Unité et Port pour choisir une autre unité et un autre port à configurer, respectivement.

Étape 6. Dans la zone CDP Status, cochez la case Enable pour activer CDP sur le port spécifié.

Étape 7. Dans la zone Discordance VLAN voix Syslog, cochez la case Activer pour envoyer un message syslog lorsqu'une incohérence VLAN voix est détectée sur le port spécifié. Une non-correspondance de VLAN se produit lorsque les informations de VLAN dans une trame entrante ne correspondent pas aux fonctionnalités annoncées du périphérique local.

Étape 8. Dans la zone Discordance de VLAN natif Syslog, cochez la case Activer pour envoyer un message syslog lorsqu'une incohérence de VLAN natif est détectée sur le port spécifié.

Étape 9. Dans la zone Non-correspondance de duplex Syslog, activez la case à cocher Activer pour envoyer un message syslog lorsqu'une non-correspondance de duplex est détectée sur le port spécifié.

Étape 10. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer. Les modifications seront appliquées au port spécifié.

Étape 11. (Facultatif) Pour copier rapidement les paramètres d'un port sur un autre ou plusieurs ports, sélectionnez son bouton radio, faites défiler la page vers le bas et cliquez sur le bouton Copier les paramètres.

Note: Dans cet exemple, GE2 est sélectionné.

Étape 12. (Facultatif) Dans le champ Copier la configuration à partir de l'entrée, saisissez le ou les ports (séparés par des virgules) sur lesquels vous souhaitez copier les paramètres du port spécifié. Vous pouvez également saisir une plage de ports.

Note: Dans cet exemple, les paramètres CDP du port 2 seront appliqués aux ports 13 et 15 à 20.

Étape 13. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer. Les paramètres du port CDP doivent être copiés.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres CDP sur les ports de votre commutateur.

Afficher ou effacer les paramètres CDP

Informations locales CDP

Étape 1. Pour afficher les informations locales CDP du commutateur, sélectionnez Administration > Discovery - CDP > CDP Local Information.

Étape 2. Dans la zone Interface, sélectionnez l'unité et le port dans les listes déroulantes correspondantes.

Note: Dans cet exemple, les informations locales CDP du port GE1 de l'unité 1 s'affichent.

Les détails suivants s'affichent :

État CDP - Indique si le protocole CDP est activé ou non.

ID de périphérique TLV

- Device ID Type - Type de l'ID de périphérique annoncé dans l'ID de périphérique TLV.

- ID de périphérique - ID de périphérique annoncé dans l'ID de périphérique TLV.

Nom du système TLV

- Nom du système : nom du système du périphérique.

Adresse TLV

- Adresse 1-3 : adresses IP (annoncées dans l'adresse de périphérique TLV).

Port TLV

- ID de port - Identificateur du port annoncé dans le TLV du port.

Fonctionnalités TLV

- Capacités - Fonctionnalités annoncées dans le TLV du port.

Version TLV

- Version - Informations sur la version du logiciel sur laquelle le périphérique est exécuté.

Plateforme TLV

- Plateforme - Identificateur de la plate-forme annoncée dans la plate-forme TLV.

TLV VLAN natif

- VLAN natif : identificateur de VLAN natif annoncé dans le TLV du VLAN natif.

TLV bidirectionnel/semi-duplex

- Duplex - Indique si le port est en mode bidirectionnel non simultané ou en mode bidirectionnel non simultané annoncé dans le TLV full/half duplex.

TLV de l'appareil

- ID d'appareil - Type de périphérique relié au port annoncé dans le TLV de l'appareil.

- ID VLAN de l'appareil : VLAN sur le périphérique utilisé par l'appareil. Par exemple, si l'appliance est un téléphone IP, il s'agit du VLAN voix.

TLV de confiance étendue

- Extended Trust - Activé indique que le port est approuvé, ce qui signifie que l'hôte/serveur à partir duquel le paquet est reçu est approuvé pour marquer les paquets lui-même. Dans ce cas, les paquets reçus sur un tel port ne sont pas signalés. Disabled indique que le port n'est pas approuvé, auquel cas le champ suivant est pertinent.

CoS pour TLV des ports non approuvés

- CoS pour les ports non approuvés - Si la confiance étendue est désactivée sur le port, ce champ affiche la valeur CoS de couche 2, c'est-à-dire une valeur de priorité 802.1D/802.1p. Il s'agit de la valeur COS avec laquelle tous les paquets reçus sur un port non approuvé sont signalés par le périphérique.

TLV d'alimentation disponible

- ID de demande - L'ID de la dernière demande d'alimentation reçue fait écho au champ ID de demande reçu en dernier dans un TLV Power Requested. Elle est égale à 0 si aucun TLV demandé d'alimentation n'a été reçu depuis la dernière transition de l'interface vers Up.

- ID de gestion de l'alimentation - Valeur incrémentée de 1 (ou 2, pour éviter 0) chaque fois qu'un des événements suivants se produit :

Changement de niveau de puissance disponible ou de gestion

Une TLV Power Requested est reçue avec une zone Request-ID différente de la dernière série reçue (ou lorsque la première valeur est reçue). L'interface passe à Down.

- Alimentation disponible - Quantité d'énergie consommée par le port.

- Niveau de puissance de gestion - Affiche la demande des fournisseurs au périphérique pod pour son TLV de consommation d'énergie. Le périphérique affiche toujours “ Aucune préférence ” dans ce champ.

Alimentation 4 fils via TLV MDI (UPOE)

Indique si ce TLV est pris en charge.

- PoE à 4 paires prises en charge : indique si PoE est pris en charge.

- Détection/classification des paires de rechange requise - Indique si cette classification est requise.

- État souhaité de la paire de rechange PD - Affiche l'état souhaité de la paire de rechange PD.

- État opérationnel de la paire de rechange PD : affiche l'état de la paire de rechange PSE.

Informations de voisinage CDP

Étape 1. Pour afficher les informations de voisinage CDP du commutateur, sélectionnez Administration > Discovery - CDP > CDP Neighbor Information.

Étape 2. (Facultatif) Pour sélectionner un filtre, cochez la case Filtre, choisissez une interface locale, puis cliquez sur Aller.

La page CDP Neighbor Information contient les champs suivants pour le partenaire de liaison (voisin) :

- ID de périphérique - ID de périphérique voisin.

- Nom système - Nom système des voisins.

- Local Interface - Numéro du port local auquel un voisin est connecté.

- Version d'annonce - version du protocole CDP.

- Durée de vie (s) - Intervalle de temps (en secondes) après lequel les informations de ce voisin sont supprimées.

- Capacités - Capacités annoncées par le voisin.

- Plateforme - Informations de la plateforme TLV d'un voisin.

- Interface de voisinage - Interface de sortie d'un voisin.

Étape 3. (Facultatif) Pour afficher les détails du voisin CDP d'un voisin spécifique, cliquez sur la case d'option ID de périphérique, puis cliquez sur le bouton Détails.

Note: Dans cet exemple, les informations de l'ID de périphérique 40a6e8e6f4d3 s'affichent.

Cette page contient les informations suivantes sur le voisin :

- ID de périphérique - Identificateur de l'ID de périphérique voisin.

- System Name - Nom de l'ID de périphérique voisin.

- Interface locale : numéro d'interface du port par lequel la trame est arrivée.

- Version de publicité - Version de CDP.

- Durée de vie - Intervalle de temps (en secondes) après lequel les informations de ce voisin sont supprimées.

- Capacités - Fonctions principales du périphérique. Les capacités sont indiquées par deux octets. Les bits 0 à 7 indiquent Autre, Repeater, Bridge, WLAN AP, Router, Telephone, DOCSIS cable device et station, respectivement. Les bits 8 à 15 sont réservés.

- Plateforme - Identificateur de la plate-forme voisine.

- Neighbor Interface : numéro d'interface du voisin par lequel la trame est arrivée.

- VLAN natif - Voisin VLAN natif.

- Application - Nom de l'application exécutée sur le voisin.

- Duplex - Indique si l'interface voisine est bidirectionnelle non simultanée ou bidirectionnelle simultanée.

- Adresses - Adresses du voisin.

- Power Drawn - Quantité d'énergie consommée par le voisin sur l'interface.

- Version - Version logicielle du voisin.

Demande d'alimentation

- ID de demande - L'ID de la dernière demande d'alimentation reçue fait écho au champ ID de demande reçu en dernier dans un TLV Power Requested. Elle est égale à 0 si aucun TLV demandé d'alimentation n'a été reçu depuis la dernière transition de l'interface vers Up.

- ID de gestion de l'alimentation - Valeur incrémentée de 1 (ou 2, pour éviter 0) chaque fois qu'un des événements suivants se produit :

Les zones de niveau de puissance disponible ou de gestion changent de valeur. Un TLV Power Requested est reçu avec un champ Request-ID différent du dernier jeu reçu (ou lorsque la première valeur est reçue). L'interface passe à Down.

- Alimentation disponible - Quantité d'énergie consommée par le port.

- Niveau de puissance de gestion - Affiche la demande du fournisseur au périphérique pod pour son TLV de consommation d'énergie. Le périphérique affiche toujours “ Aucune préférence ” dans cette zone.

Alimentation 4 fils via MDI

- PoE à 4 paires prises en charge - Indique la prise en charge du système et des ports pour le câblage à 4 paires (uniquement pour les ports spécifiques dotés de cette fonctionnalité matérielle).

- Détection/classification des paires de rechange requise : indique que le câble à 4 paires est nécessaire.

- État souhaité de la paire de rechange PD : indique un périphérique pod demandant l'activation de la capacité de 4 paires.

- PD Spare Pair Operational State - Indique si la capacité de 4 paires est activée ou désactivée.

Étape 4. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la fenêtre détaillée du voisin CDP.

Étape 5. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Effacer la table pour déconnecter tous les périphériques connectés si le protocole CDP le permet. Si Auto Smartport est activé, tous les types de ports seront remplacés par défaut.

Étape 6. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Actualiser pour actualiser la table d'informations de voisinage CDP.

Statistiques CDP

La page Statistiques CDP affiche des informations sur les trames CDP envoyées ou reçues à partir d'un port. Les paquets CDP sont reçus des périphériques connectés aux interfaces des commutateurs et sont utilisés pour la fonctionnalité Smartport.

Étape 1. Pour afficher les statistiques CDP du commutateur, sélectionnez Administration > Discovery - CDP > CDP Statistics.

Étape 2. (Facultatif) Pour choisir un filtre, choisissez une unité et cliquez sur Go. Dans cet exemple, le port de l'unité 1 est choisi.

Les champs suivants s'affichent pour chaque interface, y compris le port OOB :

- Paquets reçus/transmis :

- Version 1 - Nombre de paquets CDP version 1 reçus/transmis.

- Version 2 - Nombre de paquets CDP version 2 reçus/transmis.

- Total - Nombre total de paquets CDP reçus/transmis.

- Statistiques d'erreur CDP - Cette section affiche les compteurs d'erreur CDP.

- Somme de contrôle illégale - Nombre de paquets reçus avec une valeur de somme de contrôle illégale.

- Autres erreurs - Nombre de paquets reçus avec des erreurs autres que les sommes de contrôle illégales.

- Voisins au maximum - Nombre de fois où les informations de paquet n'ont pas pu être stockées dans le cache en raison d'un manque d'espace.

Étape 3. (Facultatif) Pour effacer les compteurs d'une interface spécifique, cliquez sur la case d'option de l'interface correspondante, puis cliquez sur Effacer les compteurs d'interface.

Dans cet exemple, GE26 est sélectionné.

Étape 4. (Facultatif) Pour effacer tous les compteurs de toutes les interfaces, cliquez sur Effacer tous les compteurs d'interface. Pour actualiser tous les compteurs, cliquez sur Actualiser.

Vous devez maintenant avoir correctement configuré les paramètres CDP sur votre commutateur à l'aide de l'interface utilisateur graphique.

Pour configurer les paramètres CDP sur un commutateur à l’aide de l’interface de ligne de commande (CLI), cliquez ici.