Objectif

Le fichier de configuration de sauvegarde ou le journal du commutateur est utile pour le dépannage ou si le périphérique est accidentellement réinitialisé. Il contient des copies manuelles des fichiers utilisés pour la protection contre l'arrêt du système ou pour la maintenance d'un état de fonctionnement spécifique. Par exemple, vous pouvez copier et enregistrer la configuration miroir, la configuration de démarrage ou la configuration en cours dans un fichier de sauvegarde. Vous pouvez utiliser ce fichier pour mettre à jour ou restaurer le commutateur à son état fonctionnel.

Le fichier de configuration de sauvegarde peut être enregistré sur la mémoire Flash interne ou un périphérique USB connecté à votre commutateur, un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol), un serveur SCP (Secure Copy) ou sur votre ordinateur. Cet article vous explique comment télécharger ou sauvegarder un fichier de configuration système en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Via TFTP : la méthode TFTP (Trivial File Transfer Protocol) est choisie pour télécharger ou sauvegarder le fichier de configuration via TFTP. TFTP est principalement utilisé pour démarrer des ordinateurs dans le LAN, et est également adapté pour télécharger des fichiers.

- Via HTTP/HTTPS — La méthode HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) est choisie pour télécharger ou sauvegarder le fichier de configuration via HTTP/HTTPS. Cette méthode est plus populaire pour les téléchargements de fichiers car elle est plus sécurisée.

- Via SCP (Over SSH) - La méthode Secure Copy (SCP) (Over (SSH)) est choisie pour télécharger ou sauvegarder le fichier de configuration via Secure Shell (SSH). Ce téléchargement ou cette sauvegarde des fichiers de configuration s'effectue sur un réseau sécurisé.

- Via USB ou Internal Flash : cette méthode est choisie pour télécharger ou sauvegarder le fichier source dans la mémoire flash interne ou une clé USB connectée sur le commutateur.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx250

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 2.3.0.130

Sauvegarder les fichiers de configuration

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont cisco/cisco.

Note: Si vous avez déjà modifié le mot de passe ou créé un nouveau compte, saisissez plutôt vos nouvelles informations d'identification.

Étape 2. Choisissez Avancé dans la liste déroulante Mode d'affichage.

Étape 3. Cliquez sur Administration > File Management > File Operations.

Note: Les options de menu disponibles peuvent varier en fonction du modèle de périphérique. Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.

Étape 4. Cliquez sur la case d'option Fichier de sauvegarde pour sauvegarder un fichier de configuration.

Étape 5. Dans la zone Type de fichier source, cliquez sur la case d'option du type de fichier à sauvegarder. Le commutateur gère les fichiers de configuration suivants.

- Configuration en cours : fichier de configuration contenant la configuration actuelle, y compris les modifications appliquées à toutes les sessions de gestion depuis le dernier redémarrage.

- Configuration de démarrage : fichier de configuration enregistré dans la mémoire Flash.

- Configuration miroir - Le fichier de configuration en cours est automatiquement enregistré dans le type de fichier de configuration miroir s'il n'est pas modifié pendant au moins 24 heures.

- Fichier de journalisation - C'est là que le commutateur stocke tous ses journaux.

- Fichier de langue : le commutateur stocke les informations de langue.

Note: Dans cet exemple, Configuration en cours est choisie.

Étape 6. Choisissez l'une des méthodes de sauvegarde suivantes :

- Via HTTP/HTTPS

- Via USB ou Flash interne

- Via TFTP

- Via SCP (sur SSH)

Sauvegarder un fichier de configuration système via HTTP/HTTPS

Étape 1. Cliquez sur le bouton HTTP/HTTPS pour sauvegarder un fichier de configuration sur votre ordinateur local.

Étape 2. Dans la zone Gestion des données sensibles, choisissez la manière dont les données sensibles doivent être incluses dans le fichier de sauvegarde. Les options sont les suivantes :

- Exclure - N'incluez pas les données sensibles dans la sauvegarde.

- Chiffrer - Inclure les données sensibles dans la sauvegarde sous leur forme chiffrée.

- Texte clair - Inclure les données sensibles dans la sauvegarde sous forme de texte clair.

Note: Dans cet exemple, Texte clair est sélectionné. Toutes les données seront sauvegardées en texte clair.

Étape 3. Cliquez sur Apply.

Une fois l'opération terminée, un message Success s'affiche dans la page File Operations.

Vous devez maintenant avoir correctement sauvegardé le fichier de configuration de votre commutateur via la méthode de transfert HTTP/HTTPS.

[Haut de la page]

Sauvegarder un fichier de configuration système via une mémoire flash USB ou interne

Étape 1. Choisissez USB ou Internal Flash comme méthode de copie. Dans cet exemple, la mémoire Flash interne est choisie.

Étape 2. Dans le champ Nom du fichier, saisissez le nom du fichier de destination.

Note: Dans cet exemple, le fichier de configuration en cours appelé SG350X-48MP.txt sera enregistré dans la mémoire Flash interne du commutateur.

Étape 3. Dans la zone de traitement sensible des données, sélectionnez la manière dont les données sensibles doivent être incluses dans le fichier de sauvegarde. Les options sont les suivantes :

- Exclure : n'incluez pas les données sensibles dans la sauvegarde.

- Encrypt : inclut les données sensibles dans la sauvegarde sous leur forme cryptée.

- Texte clair - Inclure les données sensibles dans la sauvegarde sous forme de texte clair.

Note: Dans cet exemple, Texte en clair est sélectionné. Toutes les données seront sauvegardées en texte clair.

Étape 4. Cliquez sur Apply pour copier le fichier de configuration de la mémoire Flash interne vers votre commutateur.

Une fois l'opération terminée, un message Success s'affiche dans la page File Operations.

Vous devez maintenant avoir correctement sauvegardé le fichier de configuration système sur votre commutateur via la méthode de copie USB ou Flash interne.

Sauvegarder un fichier de configuration système via TFTP

Étape 1. Dans la zone Copy Method, cliquez sur le bouton radio TFTP. La méthode TFTP est choisie pour télécharger ou sauvegarder le fichier de configuration via le serveur TFTP. Ce téléchargement ou cette sauvegarde des fichiers de configuration s'effectue sur un réseau sécurisé.

Étape 2. Cliquez sur une case d'option dans la zone Définition du serveur TFTP. Les options sont les suivantes :

- Par adresse IP - Choisissez d'entrer l'adresse IP du serveur TFTP. Dans cet exemple, cette option est sélectionnée.

- Par nom - Choisissez de saisir le nom d'hôte du serveur TFTP. Si cette option est sélectionnée, passez à l'étape 4.

Étape 3. (Facultatif) Si vous choisissez Par adresse IP, choisissez Version 4 (IPv4) ou Version 6 (IPv6) dans la zone Version IP. Si vous avez choisi Version 6, indiquez si l'IPv6 est une adresse link-local ou globale dans la zone Type d'adresse IPv6. S'il s'agit d'une adresse link-local, sélectionnez l'interface dans la liste déroulante Link Local Interface. Si la version 4 est sélectionnée, passez à l'étape 4.

Note: Dans cet exemple, IP Version 4 est sélectionné.

Étape 4. (Facultatif) Si vous avez sélectionné Par nom à l'étape 2, saisissez le nom d'hôte du serveur TFTP dans le champ Adresse IP/Nom du serveur. Sinon, saisissez l'adresse IP.

Note: Dans cet exemple, le fichier de configuration sera enregistré sur le serveur TFTP avec l'adresse IP 192.168.100.147.

Étape 5. Entrez le nom du fichier de sauvegarde dans le champ Destination. Dans cet exemple, SG350X-48MP.txt est utilisé.

Étape 6. Dans la zone Gestion des données sensibles, choisissez la manière dont les données sensibles doivent être incluses dans le fichier de sauvegarde. Les options sont les suivantes :

- Exclure - N'incluez pas les données sensibles dans la sauvegarde.

- Chiffrer - Inclure les données sensibles dans la sauvegarde sous leur forme chiffrée.

- Texte clair - Inclure les données sensibles dans la sauvegarde sous forme de texte clair.

Note: Dans cet exemple, Encrypt est sélectionné. Cela sauvegardera toutes les données sous forme chiffrée.

Étape 7. Cliquez sur Apply pour démarrer l'opération de sauvegarde.

Une fois l'opération terminée, un message Success s'affiche dans la page File Operations.

Vous devez maintenant avoir correctement sauvegardé le fichier de configuration de votre commutateur via la méthode de copie TFTP.

[Haut de la page]

Sauvegarder un fichier de configuration système à l'aide de SCP (sur SSH)

Important : Avant de continuer avec la méthode SCP, assurez-vous que l'authentification du serveur SSH est activée et que les paramètres correspondants ont été configurés. Pour savoir comment configurer les paramètres d'authentification SSH sur votre commutateur, cliquez ici.

Étape 1. Dans la zone Copy Method (Méthode de copie), cliquez sur la case d'option SCP (Transfert de fichiers via SSH). La méthode SCP est choisie pour télécharger ou sauvegarder le fichier de configuration via Secure Shell (SSH). Ce téléchargement ou cette sauvegarde des fichiers de configuration s'effectue sur un réseau sécurisé.

Étape 2. Assurez-vous que l'authentification du serveur SSH distant est définie sur Activé. Cette fonctionnalité authentifie les serveurs SSH, en s'assurant que le serveur SSH attendu est le bon. Elle est désactivée par défaut. Même lorsque cette fonctionnalité est désactivée, elle n'affecte pas les communications SSH pour les opérations de fichiers. Si cette option est désactivée, cliquez sur Modifier pour activer la fonction.

Étape 3. Sélectionnez une case d'option dans la zone Authentification du client SSH pour spécifier les informations d'identification SSH à utiliser lors du contact avec l'hôte distant. Choisissez Utiliser les informations d'identification du système du client SSH pour utiliser les informations d'identification SSH permanentes stockées sur le commutateur (ces informations d'identification peuvent être définies pour une utilisation future en cliquant sur Informations d'identification du système, qui ouvre la page Authentification de l'utilisateur SSH, ou choisissez Utiliser les informations d'identification uniques du client SSH pour utiliser des informations d'identification temporaires.

Note: Le nom d'utilisateur et le mot de passe des informations d'identification uniques ne seront pas enregistrés dans le fichier de configuration.

Note: Dans cet exemple, Utiliser les informations d'identification et de connexion uniques du client SSH est sélectionné et les détails du nom d'utilisateur et du mot de passe sont saisis en conséquence.

Étape 4. Cliquez sur une case d'option dans la zone Définition du serveur SCP. Les options sont les suivantes :

- Par adresse IP - Choisissez de saisir l'adresse IP du serveur SCP. Dans cet exemple, cette option est sélectionnée.

- Par nom - Choisissez de saisir le nom d'hôte du serveur SCP. Si cette option est sélectionnée, passez à l'étape 6.

Étape 5. (Facultatif) Si vous choisissez Par adresse IP, choisissez Version 4 (IPv4) ou Version 6 (IPv6) dans la zone Version IP. Si vous avez choisi Version 6, indiquez si l'IPv6 est une adresse link-local ou globale dans la zone Type d'adresse IPv6. S'il s'agit d'une adresse link-local, sélectionnez l'interface dans la liste déroulante Link Local Interface. Si la version 4 est sélectionnée, passez à l'étape 6.

Note: Dans cet exemple, IP Version 4 est sélectionné.

Étape 6. (Facultatif) Si vous avez sélectionné Par nom à l'étape 4, saisissez le nom d'hôte du serveur TFTP dans le champ Adresse IP/Nom du serveur. Sinon, saisissez l'adresse IP.

Note: Dans cet exemple, le fichier de configuration sera enregistré sur le serveur SCP avec l'adresse IP 192.168.100.148.

Étape 7. Entrez le nom du fichier de sauvegarde dans le champ Destination. Dans cet exemple, le fichier de configuration de sauvegarde sera enregistré dans le fichier SG350X-48MP.txt.

Étape 8. Dans la zone de traitement sensible des données, sélectionnez la manière dont les données sensibles doivent être incluses dans le fichier de sauvegarde. Les options sont les suivantes :

- Exclure - N'incluez pas les données sensibles dans la sauvegarde.

- Chiffrer - Inclure les données sensibles dans la sauvegarde sous leur forme chiffrée.

- Texte clair - Inclure les données sensibles dans la sauvegarde sous forme de texte clair.

Note: Dans cet exemple, Exclude est sélectionné. Le fichier de sauvegarde n'inclut pas les données sensibles.

Étape 9. Cliquez sur Apply pour démarrer l'opération de sauvegarde.

Une fois l'opération terminée, un message Success s'affiche dans la page File Operations.

Vous devez maintenant avoir correctement sauvegardé le fichier de configuration de votre commutateur via la méthode de copie SCP.

[Haut de la page]

Pour savoir comment mettre à jour un fichier de configuration sur un commutateur, cliquez ici. Pour dupliquer un fichier de configuration, cliquez ici pour obtenir des instructions.