Objectif

Le micrologiciel est le programme qui contrôle le fonctionnement et les fonctionnalités du commutateur. C'est la combinaison de logiciels et de matériel qui contient le code du programme et les données stockées pour que le périphérique fonctionne.

La création d'une sauvegarde du micrologiciel est utile si, pour une raison quelconque, vous souhaitez restaurer le micrologiciel inactif ou précédent après la mise à jour vers la dernière version ou vice versa.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment sauvegarder et restaurer ou échanger le micrologiciel sur votre commutateur.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx250

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 2.2.0.66

Sauvegarde et restauration ou remplacement du micrologiciel

Microprogramme de sauvegarde

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur et choisissez Administration > File Management > Firmware Operations.

Étape 2. Activez la case d'option Backup Firmware en tant que Type d'opération.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option HTTP/HTTPS comme méthode de copie.

Remarque : Choisissez USB si vous souhaitez copier le micrologiciel sur un lecteur flash USB.

Étape 4. Cliquez sur Apply.

Une barre de progression s'affiche, indiquant la progression du processus de sauvegarde.

Une fois le processus terminé, la barre de progression disparaît et l'écran indique alors avec une coche que le processus de sauvegarde est réussi.

Restaurer ou remplacer le micrologiciel

Important : Avant de continuer, assurez-vous d'avoir téléchargé la version du micrologiciel que vous souhaitez restaurer ou échanger à partir du site Web de Cisco.

Étape 1. Dans l'utilitaire Web, sélectionnez Administration > File Management > Firmware Operations.

Étape 2. Cliquez sur Swap Image.

Étape 3. Vérifiez et vérifiez la version du micrologiciel actif. Il s'agit du micrologiciel que votre périphérique utilise actuellement.

Étape 4. Sélectionnez la version du micrologiciel à restaurer sur le commutateur dans la liste déroulante Image active après redémarrage.

Étape 5. Cliquez sur Apply.

Une fois le processus terminé, l'écran indique avec une coche que le processus est réussi.

Redémarrez le commutateur

Pour que la version restaurée du micrologiciel soit appliquée, le commutateur doit être redémarré.

Étape 1. Dans l'utilitaire Web, sélectionnez Administration > Reboot.

Étape 2. Cliquez sur Immédiat.

Étape 3. (Facultatif) Cochez la case Effacer le fichier de configuration de démarrage pour supprimer la configuration de démarrage une fois le commutateur redémarré. Si cette option est sélectionnée, le commutateur effectue essentiellement une réinitialisation par défaut en usine, car les configurations en cours et de démarrage seront supprimées au redémarrage.

Étape 4. Cliquez sur Redémarrer.

Le commutateur redémarre ensuite. Ce processus peut prendre quelques minutes.

Vérifiez le Microprogramme actif

Pour vérifier si le micrologiciel a été restauré avec succès :

Étape 1. Dans l'utilitaire Web, sélectionnez Administration > File Management > Firmware Operations.

Étape 2. Vérifiez la version active du micrologiciel pour vérifier si le micrologiciel a été restauré avec succès sur le commutateur.

Vous devez maintenant avoir correctement sauvegardé et restauré le micrologiciel de votre commutateur.