Objectifs

Le réseau local virtuel (VLAN) est un groupe de ports qui permet à des périphériques de communiquer entre eux via la couche MAC Ethernet, quel que soit le réseau local (LAN) physique. Un port est membre d’un VLAN s’il peut envoyer des données au VLAN et en recevoir. Un port est un membre non balisé d’un VLAN si tous les paquets destinés à ce port dans le VLAN ne possèdent pas de balise VLAN. Un port est un membre balisé d’un VLAN si tous les paquets destinés à ce port dans le VLAN possèdent une balise VLAN. Les VLAN sont généralement utilisés pour isoler des terminaux en tant que groupe de travail. Un exemple de base est la configuration d’un VLAN pour la voix et d’un VLAN distinct pour les données. Cela permet de faire en sorte que les paquets des deux types de données sont isolés les uns des autres, ce qui optimise l’utilisation du commutateur.

Vous pouvez attribuer un VLAN d’interface dans un mode spécifique, comme un port d’accès ou de Trunk.

- Port d’accès : port qui achemine uniquement le trafic vers et depuis le VLAN spécifique qui lui a été attribué.

- Port de Trunk : port capable d’acheminer le trafic pour certains ou l’ensemble des VLAN accessibles au moyen d’un commutateur spécifique.

Cet article explique comment configurer un VLAN d’interface sur votre commutateur en tant que port d’accès ou port de Trunk.

Périphériques pertinents | Version du micrologiciel

- Gamme Sx250 | 2.2.0.66 (Télécharger la dernière version)

- Gamme Sx350 | 2.2.0.66 (Télécharger la dernière version)

- Gamme SG350X | 2.2.0.66 (Télécharger la dernière version)

- Gamme Sx550X | 2.2.0.66 (Télécharger la dernière version)

Paramètres de l’interface

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web et choisissez VLAN Management > Interface Settings.

Étape 2. Dans le tableau des paramètres de l’interface, sélectionnez une interface d’un type correspondant à la sélection dans la liste déroulante, puis cliquez sur Go. Les options sont les suivantes :

- Port : sélectionnez Port si un seul port doit être configuré.

- Link Aggregation (LAG) : sélectionnez LAG si vous avez l'intention de configurer un groupe de ports défini dans la configuration LAG.

Note: Dans l’exemple ci-dessous, l’option LAG est choisie.

Étape 3. Cliquez sur la case d'option du port ou du LAG que vous voulez modifier, puis cliquez sur Modifier.

Une fenêtre contextuelle s’affiche alors avec le type d’interface sélectionné dans la page précédente.

Étape 4. Sélectionnez la case d'option correspondant au mode VLAN souhaité pour l'interface.

- Access : l'interface est un membre non étiqueté d'un VLAN unique.

- Agrégation : l'interface est un membre non balisé d'au plus un VLAN et un membre balisé d'un ou plusieurs VLAN.

Dans cet exemple, Trunk a été choisi.Note:

Étape 5. Cliquez sur Apply.

Étape 6. La page s’affiche alors. Une marque indique que les paramètres sont appliqués. Cliquez sur Close.

Vous serez maintenant redirigé vers le tableau des paramètres de l’interface.

Étape 7. Sélectionnez le mode d’interface que vous avez configuré pour vérifier vos récents paramètres.

Étape 8. Pour enregistrer définitivement la configuration actuelle, cliquez sur l’icône.

Vous avez maintenant attribué le VLAN d'interface à votre commutateur.