Objectif

La surveillance à distance des réseaux (RMON) a été développée par l'IETF (Internet Engineering Task Force) pour prendre en charge la surveillance et l'analyse des protocoles des réseaux locaux (LAN). Il s'agit d'une spécification de surveillance standard qui permet à différents moniteurs de réseau et systèmes de console d'échanger leurs données de surveillance de réseau entre eux. RMON permet aux administrateurs réseau de choisir parmi les sondes et consoles de surveillance du réseau avec des fonctionnalités répondant à leurs besoins particuliers en matière de réseau. RMON définit spécifiquement les informations que tout système de surveillance de réseau doit être en mesure de fournir. Les statistiques, les événements, l'historique, les alarmes, les hôtes, les N principaux des hôtes, la matrice, le filtre, la capture et l'anneau de jeton sont les dix groupes dans RMON.

RMON permet à un agent SNMP (Simple Network Management Protocol) du périphérique de surveiller de manière proactive les statistiques de trafic sur une période donnée et d'envoyer des interruptions à un gestionnaire SNMP. L'agent SNMP local compare les compteurs réels en temps réel aux seuils prédéfinis et génère des alarmes, sans qu'une plate-forme de gestion SNMP centrale ait besoin d'effectuer des interrogations. Il s'agit d'un mécanisme efficace de gestion proactive, à condition que vous ayez défini les seuils corrects par rapport à la ligne de base de votre réseau.

Note: Pour savoir comment configurer les paramètres de déroutement SNMP sur votre commutateur, cliquez ici pour obtenir des instructions.

Cet article explique comment configurer les paramètres de contrôle d'historique RMON sur votre commutateur.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx250

- Série Sx300

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Série Sx500

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 1.4.7.05 - Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configurer les paramètres de contrôle d'historique RMON sur votre commutateur

Configurer le contrôle d'historique RMON

La fonctionnalité RMON permet de surveiller les statistiques par interface. La page Historique définit la fréquence d'échantillonnage, la quantité d'échantillons à stocker et le port à partir duquel collecter les données. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les entrées de l'historique RMON sur votre commutateur.

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur, puis sélectionnez Avancé dans la liste déroulante Mode d'affichage.

Note: Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.

Note: Si vous disposez d'un commutateur Sx300 ou Sx500, passez à l'étape 2.

Étape 2. Choisissez Status and Statistics > RMON > History.

Les informations de la table de contrôle d'historique sont définies par la boîte de dialogue Ajouter un historique RMON, à l'exception du nombre actuel d'échantillons. La norme autorise le RMON à ne pas accorder tous les échantillons demandés, mais à limiter le nombre d'échantillons par demande. Par conséquent, ce champ représente le numéro d'échantillon effectivement accordé à la demande qui est égal ou inférieur à la valeur demandée.

Étape 3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée à la table de contrôle d'historique.

La zone Nouvelle entrée de l'historique affiche le numéro de la nouvelle entrée de la table Historique.

Étape 4. Dans la zone Interface source, sélectionnez le type d'interface à partir duquel les exemples d'historique doivent être prélevés.

Note: Dans cet exemple, le port GE3 de l'unité 1 est choisi.

Note: Si vous disposez d'un commutateur non empilable tel que Sx250 ou Sx300, les options sont Port et LAG uniquement.

Étape 5. Entrez le nombre d'échantillons à stocker dans le champ Nombre maximal d'échantillons à conserver.

Note: Dans cet exemple, 40 est utilisé.

Étape 6. Dans le champ Intervalle d'échantillonnage, saisissez la durée en secondes pendant laquelle des échantillons sont prélevés sur les ports. La plage de champs est comprise entre 1 et 3 600.

Note: Dans cet exemple, 2 400 secondes sont utilisées.

Étape 7. Entrez la station RMON ou l'utilisateur qui a demandé des informations RMON dans le champ Propriétaire. La plage est de 160 caractères.

Note: Dans cet exemple, cisco est utilisé.

Étape 8. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer. L'historique RMON est enregistré dans le fichier de configuration en cours.

Étape 9. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.

Vous devez maintenant avoir ajouté une nouvelle entrée dans la table de contrôle d'historique.

Modifier l'historique RMON

Étape 1. Dans la table de contrôle d'historique, cochez la case en regard de l'entrée d'historique que vous souhaitez modifier.

Note: Dans cet exemple, l'entrée 1 est choisie.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l'entrée d'historique RMON.

Étape 3. Vous pouvez mettre à jour en conséquence les détails de l'entrée d'historique, de l'interface source, du nombre maximal d'échantillons à conserver, de l'intervalle d'échantillonnage et du propriétaire.

Note: Dans cet exemple, la valeur de l'intervalle d'échantillonnage a été modifiée de 2 400 à 3 600 secondes.

Étape 4. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer.

Étape 5. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.

Vous devez maintenant avoir correctement modifié une entrée dans la table de contrôle d'historique.

Supprimer l'historique RMON

Étape 1. Dans la table de contrôle d'historique, cochez la case en regard de l'entrée d'historique que vous souhaitez supprimer.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Supprimer pour modifier l'entrée de l'historique RMON.

Étape 3. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.

Vous devez maintenant avoir supprimé une entrée d'historique de la table de contrôle d'historique.

Afficher la table d'historique RMON

Une fois que les données sont échantillonnées et stockées, elles apparaissent dans la page Table d'historique. Pour afficher l'historique :

Étape 1. Choisissez Status and Statistics > RMON > History.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Historique Table.

Étape 3. (Facultatif) Pour spécifier l'entrée à partir de laquelle vous souhaitez obtenir des informations RMON, cochez la case Filtrer et choisissez dans la liste déroulante N° historique, puis cliquez sur Aller.

Note: Dans cet exemple, l'entrée History numéro 1 est sélectionnée.

Le tableau Historique affiche les informations RMON suivantes pour l'entrée d'historique RMON sélectionnée :

- N° écriture historique — Numéro de l'entrée d'historique RMON actuelle.

- Propriétaire : nom du propriétaire.

- Exemple n° — Numéro d'exemple de l'entrée d'historique RMON actuelle.

- Drop Events : nombre de paquets abandonnés pour chaque échantillon de l'entrée d'historique RMON actuelle.

- Bytes Received : nombre d'octets reçus pour chaque échantillon de l'entrée d'historique RMON actuelle.

- Packets Received : nombre de paquets reçus pour chaque échantillon de l'entrée d'historique RMON actuelle.

- Broadcast Packets : nombre de paquets de diffusion utilisés pour chaque exemple de l'entrée d'historique RMON actuelle.

- Multicast Packets : nombre de paquets de multidiffusion utilisés pour chaque échantillon de l'entrée d'historique RMON actuelle.

- CRC Align Errors : nombre d'erreurs CRC (Cyclic Redundancy Check) et d'erreurs Align se sont produites pour chaque échantillon de la table d'historique RMON actuelle.

- Undersize Packets : nombre de paquets de moins de 64 octets reçus pour chaque échantillon de la table d'historique RMON actuelle.

- Oversize Packets : nombre de paquets de plus de 2 000 octets reçus pour chaque exemple de la table d'historique RMON actuelle.

- Fragments : nombre de paquets avec moins de 64 octets reçus sans bits de tramage et avec des octets de séquence de contrôle de trame (FCS) pour chaque exemple de la table d'historique RMON actuelle.

- Jabbers : nombre de paquets reçus avec plus de 2 000 octets sans bits de trame et avec des octets FCS avec un FCS incorrect avec un nombre d'octets intégral ou des octets FCS avec un FCS incorrect avec un numéro d'octet non intégral

- Collisions : nombre de collisions reçues pour chaque échantillon de la table d'historique RMON actuelle.

- Utilisation : pourcentage du trafic d'interface actuel par rapport au trafic maximal que l'interface peut traiter.

Étape 4. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Historique Table de contrôle pour revenir à la table de contrôle d'historique.

Vous devez maintenant avoir correctement affiché la table d'historique RMON sur votre commutateur.