Objectif

La surveillance à distance des réseaux (RMON) a été développée par l'IETF (Internet Engineering Task Force) pour prendre en charge la surveillance et l'analyse des protocoles des réseaux locaux (LAN). Il s'agit d'une spécification de surveillance standard qui permet à différents moniteurs de réseau et systèmes de console d'échanger leurs données de surveillance de réseau entre eux. RMON permet aux administrateurs réseau de choisir parmi les sondes et consoles de surveillance du réseau avec des fonctionnalités répondant à leurs besoins particuliers en matière de réseau. RMON définit spécifiquement les informations que tout système de surveillance de réseau doit être en mesure de fournir. Les statistiques, les événements, l'historique, les alarmes, les hôtes, les N principaux des hôtes, la matrice, le filtre, la capture et l'anneau de jeton sont les dix groupes dans RMON.

Les alarmes RMON fournissent un mécanisme permettant de définir des seuils et des intervalles d'échantillonnage pour générer des événements d'exception sur des compteurs ou tout autre compteur d'objets SNMP (Simple Network Management Protocol) géré par l'agent. Les seuils ascendants et descendants doivent être configurés dans l'alarme. Après avoir franchi un seuil ascendant, aucun événement ascendant n'est généré jusqu'à ce que le seuil concomitant décroissant soit franchi. Une fois qu'une alarme est émise, la prochaine alarme est émise lorsqu'un seuil ascendant est franchi.

Note: Pour savoir comment configurer les paramètres SNMP sur votre commutateur, cliquez ici pour obtenir des instructions.

Une ou plusieurs alarmes sont liées à un événement, ce qui indique l'action à effectuer lorsque l'alarme se produit. Avant de configurer les alarmes RMON sur votre commutateur, assurez-vous que les paramètres de contrôle d'événement RMON ont été configurés. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Cet article explique comment configurer les alarmes RMON sur votre commutateur.

Périphériques pertinents

- Gamme Sx250

- Série Sx300

- Gamme Sx350

- Gamme SG350X

- Série Sx500

- Gamme Sx550X

Version du logiciel

- 1.4.7.05 - Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 - Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configuration des alarmes RMON sur votre commutateur

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur, puis sélectionnez Avancé dans la liste déroulante Mode d'affichage.

Note: Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.

Note: Si vous disposez d'un commutateur Sx300 ou Sx500, passez à l'étape 2.

Étape 2. Choisissez Status and Statistics > RMON > Alarms.

Étape 3. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une nouvelle entrée à la table d'alarme.

La zone Entrée d'alarme affiche le numéro d'entrée d'alarme.

Étape 4. Sélectionnez le type d'interface pour lequel les statistiques RMON sont affichées.

Note: Dans cet exemple, le port GE2 de l'unité 1 est choisi.

Note: Si vous disposez d'un commutateur non empilable tel que Sx250 ou Sx300, les options sont Port et LAG uniquement.

Étape 5. Choisissez le nom du compteur dans la liste déroulante Nom du compteur. Le nom du compteur contient une liste de variables MIB (Management Information Base) qui indiquent le type d'occurrence mesuré.

Note: Dans cet exemple, Multicast Packets - Receive 1 est sélectionné.

Étape 6. Choisissez la méthode d'échantillonnage pour générer une alarme. Les options sont les suivantes :

- Absolute : si le seuil est franchi, une alarme est générée.

- Delta : soustrait la dernière valeur échantillonnée de la valeur actuelle. La différence entre les valeurs est comparée au seuil. Si le seuil a été franchi, une alarme est générée.

Note: Dans cet exemple, Absolute est sélectionné.

Étape 7. Entrez la valeur de seuil ascendant dans le champ Seuil ascendant. Il s'agit de la valeur utilisée pour déclencher l'alarme de seuil ascendant.

Note: Dans cet exemple, 150 est utilisé.

Étape 8. Choisissez un événement à réaliser dans la liste déroulante Rising Event. Cet événement commence lorsque l'événement ascendant est déclenché.

Note: Dans cet exemple, 1 - Log and Trap est sélectionné.

Étape 9. Saisissez la valeur de seuil décroissant dans le champ Falling Threshold (Seuil décroissant). Il s'agit de la valeur utilisée pour déclencher l'alarme du seuil de chute.

Note: Dans cet exemple, 25 est utilisé.

Étape 10. Sélectionnez un événement à exécuter dans la liste déroulante Événement en panne. Cet événement démarre lorsque l'événement en chute est déclenché.

Note: Dans cet exemple, 2 - Trap est utilisé.

Étape 11. Cliquez sur l'alarme souhaitée que vous souhaitez activer au démarrage dans la zone d'alarme de démarrage. Une fois cette valeur croisée, toutes les autres alarmes s'appliquent normalement.

Les options sont les suivantes :

- Alarme montante : cette alarme est déclenchée par la valeur montante.

- Falling Alarm : cette alarme est déclenchée par la valeur en baisse.

- Hausse et chute — Cette alarme est déclenchée par la montée et la baisse des valeurs.

Note: Lorsque le seuil passe d'une valeur inférieure à une valeur supérieure, il est appelé augmentation.

Note: Dans cet exemple, Rising and Falling est sélectionné.

Étape 12. Dans le champ Intervalle, saisissez le temps d'intervalle d'alarme en secondes.

Note: Dans cet exemple, 120 secondes sont utilisées.

Étape 13. Entrez le nom de l'utilisateur ou du système de gestion du réseau qui reçoit l'alarme dans le champ Propriétaire.

Note: Dans cet exemple, cisco est utilisé.

Étape 14. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer. L'alarme RMON est enregistrée dans le fichier de configuration en cours.

Étape 15. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.

Vous devez maintenant avoir ajouté une nouvelle entrée dans la table d'alarme.

Modifier les alarmes RMON

Étape 1. Dans le tableau Alarm, cochez la case en regard de l'entrée d'alarme que vous souhaitez modifier.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier l'entrée d'alarme RMON.

Étape 3. (Facultatif) Modifiez les détails de l'alarme en conséquence.

Note: Dans cet exemple, la valeur Falling Threshold a été modifiée de 25 à 30.

Étape 4. Cliquez sur Appliquer, puis sur Fermer.

Étape 5. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.

Vous devez maintenant avoir correctement modifié l'alarme dans la table d'alarme.

Supprimer les alarmes RMON

Étape 1. Dans la table d'alarme, cochez la case en regard de l'entrée d'alarme que vous souhaitez supprimer.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Supprimer pour modifier l'entrée d'alarme RMON.

Étape 3. (Facultatif) Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres dans le fichier de configuration de démarrage.

Vous devez maintenant avoir supprimé une alarme de la table d'alarmes.