Objectif

La détection de bouclage (LBD) est une fonctionnalité du commutateur qui fournit une protection contre les boucles en transmettant des paquets de protocole de boucle à partir des ports où la protection contre les boucles a été activée. Lorsque le commutateur envoie un paquet de protocole de boucle, puis reçoit le même paquet, il arrête le port qui a reçu le paquet.

LBD fonctionne indépendamment du protocole STP (Spanning Tree Protocol). Une fois qu'une boucle est découverte, le port qui a reçu les boucles est placé dans l'état Shut Down. Un déroutement est envoyé et l'événement est consigné. Les administrateurs réseau peuvent définir un intervalle de détection qui définit l'intervalle de temps entre les paquets LBD.

- Les conditions suivantes doivent être définies pour que LBD soit actif sur un port spécifié :

- LBD est activé globalement.

- LBD est activé sur le port spécifique.

- L'état opérationnel du port est activé.

- Le port est à l'état STP Forwarding ou Disabled.

Cet article explique comment activer la détection de bouclage sur les commutateurs Cisco 220 Smart Plus.

Périphériques pertinents

- Série Sx220

Version du logiciel

- 1.1.0.14

Activer la détection de bouclage

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web du commutateur et choisissez Port Management > Loopback Detection Settings.

Étape 2. Cochez la case Enable pour Loopback Detection.

Étape 3. Entrez une valeur dans le champ Intervalle de détection. Cela permet de définir l'intervalle de temps en secondes entre les paquets LBD.

Remarque : Dans cet exemple, l’adresse IP 25 est utilisée.

Étape 4. Cliquez sur Apply.

Étape 5. Pour enregistrer la configuration de manière permanente, accédez à la page Copier/Enregistrer la configuration ou cliquez sur l'icône située dans la partie supérieure de la page.

Activer la détection de bouclage sur le port

Étape 1. Sous la table des paramètres de port de détection de bouclage, cliquez sur la case d'option du port que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur Edit.

Remarque : dans cet exemple, le port GE14 est choisi.

Étape 2. La fenêtre Edit Loopback Detection Interface Settings s'affiche. Dans la liste déroulante Interface, vérifiez que le port spécifié est celui que vous avez choisi à l'étape 1. Sinon, cliquez sur la flèche de la liste déroulante et sélectionnez le port de droite.

Étape 3. Cochez la case Enable pour Loopback Detection State.

Étape 4. Cliquez sur Apply.

Étape 5. Pour enregistrer la configuration de manière permanente, accédez à la page Copier/Enregistrer la configuration ou cliquez sur l'icône située dans la partie supérieure de la page.

Étape 6. Revenez à la fenêtre Port Management > Loopback Detection Settings pour vérifier votre configuration. L'état administratif de détection de bouclage doit maintenant indiquer Enabled et l'état opérationnel doit maintenant être Active.

Étape 7. Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque port sur lequel vous souhaitez activer le LBD.

Vous devriez maintenant avoir activé la détection de bouclage sur des ports spécifiques de votre commutateur.