Objectif

L'objectif de cet article est de fournir des directives d'empilage et des informations sur les modèles Cisco Business Switch (CBS) qui prennent en charge l'empilage.

Périphériques pertinents | Version du logiciel

- CBS350 (fiche technique) (Guide d'administration) | 3.1.1.7 (Télécharger la dernière version)

- CBS350-2X (fiche technique) (Guide d'administration) | 3.1.1.7 (Télécharger la dernière version)

- CBS350-4X (fiche technique) (Guide d'administration) | 3.1.1.7 (Télécharger la dernière version)

Introduction

Un sous-ensemble des modèles de commutateurs CBS peut être connecté pour fonctionner comme une unité logique unique. Ces configurations sont appelées « piles ” et sont utiles pour augmenter rapidement la capacité d'un réseau. L'empilage de plusieurs commutateurs fournit des technologies avancées et puissantes pour administrer et contrôler votre réseau central.

Vous ne pouvez pas empiler les anciens commutateurs Sx350 ou Sx550 (ou les commutateurs Enterprise) avec les nouveaux commutateurs empilables Cisco Business. Si vous empilez des commutateurs hérités, consultez Comparaison de la prise en charge des fonctionnalités entre les commutateurs gérés empilables Cisco pour l'empilage hybride.

Table des matières

- Quels modèles CBS peuvent être empilés ?

- Quelles sont les conditions minimales requises pour prendre en charge l'empilage ?

- Quelle est la différence entre le mode natif et le mode hybride ?

- Quelles sont les fonctionnalités affectées en mode pile hybride ?

- Quelle combinaison de commutateurs détermine le mode de pile ?

- Comment l'empilage est-il configuré ?

- Que se passe-t-il en cas de problème de connexion ?

1. L'unité ne parvient pas à joindre la pile

2. Une erreur de topologie s'est produite

3. Interopérabilité en mode empilage

Quels modèles CBS peuvent être empilés ?

Vous pouvez empiler les modèles CBS suivants :

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

Voici d’autres façons de déterminer si un commutateur peut prendre en charge l’empilage :

- Affichez la comparaison des modèles pour déterminer quels modèles prennent en charge l'empilage, en plus des informations relatives aux fonctions et fonctions spécifiques de la gamme de commutateurs CBS.

Quelles sont les conditions minimales requises pour prendre en charge l'empilage ?

Vous avez besoin d'au moins deux unités pour configurer une pile

Les ports réseau de liaison ascendante seront configurés pour l'empilage et les câbles SFP (Small Form-Factor Pluggable) d'interconnexion appropriés prennent en charge les canaux de la pile. Une liste des adaptateurs SFP pris en charge est disponible dans les fiches techniques CBS. Pour plus d'informations sur les modules SFP pris en charge sur CBS, reportez-vous à l'article sur les commutateurs professionnels Cisco : Modules SFP.

La version minimale du micrologiciel doit être MRv3.1 (ou ultérieure)

Bien que MRv3.0 offre des fonctionnalités d'empilage, seul MRv3.1 offre la possibilité de créer une pile en mode hybride qui offre la plus grande interopérabilité entre les modèles CBS. Cliquez sur si vous avez besoin de conseils pour effectuer une mise à niveau du micrologiciel.

Toutes les unités d'une pile doivent exécuter la même version du micrologiciel pour fonctionner correctement.

Quelle est la différence entre le mode natif et le mode hybride ?

Empilage en mode natif

- Nécessite que tous les modèles de la pile soient compatibles en fonction de son matériel interne.

- Si votre réseau fédérateur est un environnement à large bande passante, multiprotocole et haute densité, le mode natif fournit la meilleure configuration optimisée pour l'allocation des ressources internes nécessaire pour satisfaire les services réseau à forte demande.

Empilage en mode hybride

- Permet la plus grande interopérabilité entre tous les modèles de pile CBS.

- Si votre environnement est un réseau fédérateur léger, le mode hybride peut être une solution parfaitement acceptable pour une meilleure flexibilité et des modifications physiques de la pile.

- Le mode hybride force l'allocation des ressources internes à l'aide du dénominateur le moins commun. Par exemple, si un modèle a une taille de table MAC de 16 K et que vous avez un autre modèle hautes performances avec une taille de table MAC de 64 K, une pile utilisant le mode pile hybride force la pile de fonctionnement à 16 K, limitant ainsi la disponibilité de ressources matérielles internes supplémentaires.

Quelles sont les fonctionnalités affectées en mode pile hybride ?

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités affectées en mode hybride et les différences entre deux sous-types CBS350.

Fonctionnalité

” de références de port de liaison ascendante CBS350 “ 10G

” de références de port réseau 10G du CBS350 “

Pile hybride

Taille de la table MAC

16 000

32 000 ou 64 000

16 000

Nombre de groupes de multidiffusion

2 000

4 000

2 000

Nombre d'ACE pris en charge

1 000 - Réservé

2 000 - Réservé

1 000 - Réservé

Nombre total d'entrées IP

992

7392

992

Taille de table ARP

1 000 - Réservé

8 000 - Réservé

1 000 - Réservé

Nombre maximal d'interfaces IPv6

106

200

106

Vieillissement maximal de la table MAC

400 secondes

630 secondes

400 secondes

Tunnel manuel IPv6/ Tunnel 6tp4/ Tunnel de routage ISATAP

Non pris en charge

Pris en charge

Non pris en charge

Nombre par défaut d'entrées de mappage VLAN

0

32

0

Quelle combinaison de commutateurs détermine le mode de pile ?

Tentative de détermination des commutateurs à acheter pour le mode que vous voulez utiliser ?

Avez-vous déjà acheté vos commutateurs et avez-vous besoin de savoir quel mode sélectionner ?

Utilisez ce sélecteur d'empilage pour déterminer facilement les modes de fonctionnement de l'empilage.

Sélecteur de mode d'empilage CBS350

Je veux empiler    2 3 4   commutateurs

Effacer les périphériques

S

Sélectionner les périphériques pour déterminer le mode d'empilage

Périphérique 1

+

Périphérique 2

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

Comment l'empilage est-il configuré ?

L'empilage est relativement facile à configurer. Pour configurer l'empilage sur un commutateur CBS350, reportez-vous aux articles suivants :

- Configuration des paramètres de pile sur un commutateur de la gamme Cisco Business 350

- Configurer les paramètres de pile sur un commutateur Cisco Business 350 via l'interface de ligne de commande (CLI)

Que se passe-t-il en cas de problème de connexion ?

La configuration d'une pile sur les commutateurs Cisco Business est simple, mais il faut veiller à valider toutes les connexions de bout en bout pour un déploiement réussi. Si vous rencontrez des problèmes, vérifiez les scénarios suivants pour les résoudre.

L'unité ne parvient pas à joindre la pile (ce sont les plus courants)

- Tous les ports en mode par défaut sont des ports réseau de liaison ascendante.

- Vérifiez que tous les ports utilisés pour interconnecter la pile à l'unité défaillante sont configurés pour la pile.

- Vérifiez que tous les ports utilisés pour interconnecter la pile sur l'unité défaillante sont configurés pour la pile.

- Échangez le câble de la pile pour détecter une défaillance dans le câble.

Vérifiez que les ports de connexion à la pile et les câbles d'interconnexion ont la même vitesse/capacité de négociation.

- Tous les ports de pile CBS sont compatibles 10G. Par conséquent, l'accent doit être mis sur le type de câble/support d'interconnexion utilisé.

Une erreur de topologie s'est produite

Bien qu'une topologie en chaîne puisse être créée (avec certaines limites), une topologie en anneau offre une résilience en cas de défaillance d'une seule unité et ne permet pas à l'échec de descendre en cascade jusqu'aux unités restantes de la pile.

1. Les défauts potentiels d’une topologie en anneau incluent l’échec de la création d’une véritable topologie en anneau unique comme prévu.

Vous pouvez avoir une pile fonctionnelle, mais vous ne pouvez pas avoir la résilience attendue en cas de défaillance d'une seule unité. Si vous supprimez une unité de la pile, perdez-vous le contact avec deux membres de la pile ? Cela indique une topologie à anneau unique incorrecte. Validez votre topologie en anneau pour vous assurer que chaque segment entre les unités de pile est opérationnel.

Connectez-vous à l'interface utilisateur du commutateur. Accédez à Administration > Stack Management et vérifiez l'état des ports d'empilage.

Comment valider une topologie en anneau unique

- Vérifiez qu'une unité de votre pile n'a que deux voisins connectés et que chacun de ces voisins est connecté par un seul câble. Commencez par une unité aléatoire dans votre pile et ignorez l'un des câbles de la pile. Vérifiez qu'il n'y a qu'une seule connexion à un nouveau voisin dans la pile.

- Descendre vers le voisin et vérifier qu'il se connecte UNIQUEMENT à un NOUVEAU voisin unique.

- Continuez à descendre dans la pile jusqu'à atteindre l'unité d'origine avec laquelle vous avez commencé (ce qui indique que la sonnerie a été fermée).

- Toutes les autres unités restantes qui n'ont pas été traversées sont mal reliées et situées à l'extérieur de l'anneau.

- Si vous n'atteignez jamais l'unité d'origine où vous avez commencé à valider la topologie, vous n'avez pas de sonnerie.

2. Échec de la création d'une configuration d'empilage à deux anneaux fonctionnelle.

Une configuration d'empilage à deux anneaux peut être utilisée pour doubler la bande passante de votre réseau. Par exemple, pour un port de 10 Gbits/s, un anneau double crée un canal de 20 Gbits/s entre chaque unité de pile.

Quelques conseils généraux lors de la création d'une configuration d'empilage à deux anneaux :

- Nécessite 4 ports de pile par commutateur

- Créez la topologie pour un anneau double en connectant des paires de ports au voisin suivant

- L'utilisation de la paire de ports correcte se connectant au voisin suivant est importante

Choisissez la paire gauche OU la paire droite pour vous connecter au voisin suivant.

Diagnostiquez la première sonnerie d’une topologie à deux anneaux.

- Retirez les câbles qui constituent la deuxième sonnerie et vérifiez si la pile fonctionne.

- Revenez aux diagnostics de sonnerie unique avant de poursuivre.

- Corrigez tout câble et toute configuration de port associée à l’anneau principal.

Diagnostiquez l’anneau secondaire d’une topologie à deux anneaux.

- Reconnectez les câbles de la deuxième sonnerie.

- Retirez les câbles qui constituent la première sonnerie et vérifiez si la pile fonctionne.

- Revenez aux diagnostics de sonnerie unique avant de poursuivre.

- Corrigez tout câble et toute configuration de port associée à l’anneau secondaire.

Réinsérez tous les câbles et le double anneau doit être entièrement fonctionnel.

Interopérabilité en mode empilage

Si une unité refuse de se joindre à la pile même après la validation de la topologie, des câbles et de la configuration des ports, un changement de mode de pile peut être nécessaire pour surmonter la défaillance.

Le mode pile pour prendre en charge l'interopérabilité est disponible sur le microprogramme MRv3.1 et les versions ultérieures.

Reconfigurer TOUS les ports de la pile pour utiliser le mode hybride au lieu du mode natif en fonction des modèles répertoriés dans ce document. La configuration de chaque commutateur participant à la pile doit être modifiée (tout ou rien). Cela devrait résoudre les derniers problèmes liés au fonctionnement de la pile.

Conclusion

Maintenant que vous comprenez mieux l'empilage, l'extension et la gestion de votre réseau en toute simplicité !

Vous recherchez d'autres articles sur votre commutateur CBS350 ? Pour plus d'informations, consultez les liens ci-dessous.

Paramètres d'adresse IP             Paramètres de la pile             Sélecteur de mode d'empilage             Authentification utilisateur SSH             Authentification du serveur SSH             Récupération de mot de passe             Accès CLI avec PuTTY             Créer des VLAN             Réinitialiser le commutateur