Via l'interface utilisateur Web Via CLI

Objectif

Cet article explique comment configurer les paramètres de pile sur votre commutateur Cisco Business 350.

Introduction

L'empilage vous permet d'étendre la capacité de votre réseau sans avoir à gérer plusieurs périphériques. Les commutateurs empilés sont ensuite gérés collectivement en tant que périphérique logique unique. Dans certains cas, les ports de pile peuvent devenir membres d'une pile de LAG (Link Aggregation Groups) augmentant la bande passante des interfaces de pile.

Si vous ne connaissez pas les termes utilisés ci-dessous, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.

Pour plus de détails sur l'empilage, cliquez ici pour voir l'article - Qu'est-ce que l'empilage?

Périphériques pertinents | Version du logiciel

- CBS350 (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

- CBS350-2X (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

- CBS350-4X (fiche technique) | 3.0.0.69 (Télécharger la dernière version)

Pour les modèles spécifiques pouvant être empilés dans cette série, consultez la comparaison de modèles CBS350.

La topologie de la pile indique si la topologie de la pile est en chaîne ou en anneau. Dans cet exemple, la topologie est Chain.

Le commutateur Stack Active affiche l'ID d'unité de l'unité Active de la pile. Dans cet exemple, le commutateur en cours de configuration (unité 1) est actif de la pile.

Étape 3. Cliquez sur au moins deux ports à configurer en tant que ports d'empilage. Incluez le port connecté à l'autre commutateur.

Dans cet exemple, XG3 et XG4 sont sélectionnés.

Étape 4. Choisissez un ID d'unité dans la liste déroulante ou choisissez Auto pour que l'ID d'unité soit attribué par le système.

Dans cet exemple, 1 est sélectionné.

La vitesse de connexion de la pile de l'unité x affiche la vitesse de la connexion de la pile.

Étape 5. Cliquez sur Appliquer et redémarrer.

Étape 6. Une fois le message contextuel affiché, cliquez sur OK. Les paramètres sont copiés dans le fichier de configuration en cours et la pile est redémarrée.

Étape 7. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur.

Vous devrez configurer un nouveau mot de passe pour mieux protéger votre réseau.

Étape 8. Choisissez Administration > Stack Management. Le commutateur doit afficher les paramètres configurés sur le commutateur actif.

Vous avez maintenant configuré les paramètres de la pile de votre unité active.

Configurer les paramètres de la pile sur le commutateur de secours ou membre

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur, puis sélectionnez Administration > Stack Management.

Vous pouvez également cliquer sur l'option Gérer la pile sous Configuration initiale dans la page Mise en route.

Étape 2. Cliquez sur une option pour le mode pile. Les options sont les suivantes :

- Empilage natif : le commutateur fait partie d'une pile dans laquelle toutes les unités sont du même type.

- Empilage hybride : le commutateur fait partie d'une pile qui peut être composée de périphériques CBS 350 de type mixte.

Vous ne savez pas quel mode choisir ? Vous pouvez utiliser l'outil de sélection du mode d'empilage pour le savoir.

Dans cet exemple, l'empilage hybride est choisi.

La topologie de la pile indique si la topologie de la pile est en chaîne ou en anneau.

La pile active affiche l'ID d'unité de l'unité active de la pile.

Étape 3. Cliquez sur au moins deux ports à configurer en tant que ports d'empilage. Incluez le port connecté à l'autre commutateur.

Dans cet exemple, XG3 et XG4 sont sélectionnés.

Étape 4. Choisissez un ID d'unité dans la liste déroulante ou choisissez Auto pour que l'ID d'unité soit attribué par le système.

Dans cet exemple, Auto est sélectionné.

La vitesse de connexion de la pile de l'unité x affiche la vitesse de la connexion de la pile.

Étape 5. Cliquez sur Appliquer et redémarrer.

Étape 6. Une fois le message contextuel affiché, cliquez sur OK.

Le commutateur redémarre et applique les paramètres de configuration.

Étape 7. Connectez-vous à l'utilitaire Web de votre commutateur actif, puis sélectionnez Administration > Stack Management.

La page Stack Management doit afficher les paramètres du commutateur actif et veille.

Étape 8. Répétez les étapes 1 à 8 pour configurer les unités membres.

Vous avez maintenant configuré les paramètres de la pile sur vos commutateurs Cisco Business 350.

Vous recherchez d'autres articles sur votre commutateur CBS350 ? Pour plus d'informations, consultez les liens ci-dessous.

Paramètres d'adresse IP             Sélecteur de mode d'empilage             Instructions d'empilage             Authentification utilisateur SSH             Authentification du serveur SSH             Récupération de mot de passe             Accès CLI avec PuTTY             Créer des VLAN             Réinitialiser le commutateur