Objectif

L'objectif de cet article est de passer en revue la fonction ASV (Auto Surveillance VLAN) dans les commutateurs Catalyst 1200/1300 et les étapes pour la configurer.

Périphériques pertinents | Version logicielle

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Fiche technique)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Fiche technique)

Introduction

Les communications réseau entre les périphériques de surveillance, tels que les caméras et les équipements de surveillance, doivent souvent bénéficier d'une priorité plus élevée et il est important que les différents périphériques qui composent l'infrastructure de surveillance de l'entreprise soient accessibles les uns aux autres. Normalement, l'administrateur réseau s'assure que tous les périphériques de surveillance sont connectés au même VLAN et configure ce VLAN et les interfaces sur celui-ci pour permettre ce trafic de haute priorité.

ASV automatise certains aspects de cette configuration en détectant les périphériques de surveillance définis sur le réseau, en les attribuant à un VLAN et en définissant leur priorité de trafic. Les périphériques de surveillance sont définis en créant une liste d’adresses OUI et MAC. Jusqu'à 32 sources de trafic de surveillance peuvent être définies dans n'importe quelle combinaison de MAC et d'OUI.

Créer un VLAN ASV

L'ASV ne peut être activé que sur un VLAN statique et le VLAN configuré en tant que VLAN ASV ne peut pas être supprimé.

Étape 1

Connectez-vous au commutateur Catalyst et accédez à VLAN Management > VLAN Settings.

Étape 2

Pour ajouter un VLAN, cliquez sur le symbole plus.

Étape 3

Configurez l'ID de VLAN et le nom de VLAN et cliquez sur Apply. Dans cet exemple, l'ID de VLAN est 5 et le nom de VLAN est Auto Surveillance.

Configuration des paramètres ASV

Étape 1

Pour sélectionner le VLAN pour ASV, accédez à VLAN Management > Auto-Surveillance VLAN > ASV General Settings.

Étape 2

Dans le menu déroulant Auto-Surveillance-VLAN ID, sélectionnez l'ID de VLAN pour ASV.

Étape 3

Sous le tableau Source du trafic de surveillance, cliquez sur l'icône plus.

Étape 4

Pour ajouter la source du trafic de surveillance, sélectionnez Source Type comme préfixe OUI ou comme adresse MAC. Entrez la source dans le champ prévu à cet effet. Vous pouvez éventuellement ajouter une description et cliquer sur Apply (Appliquer).

Étape 5

Pour activer le VLAN ASV sur un port spécifique, accédez à VLAN Management > Auto-Surveillance VLAN > ASV Interface Settings.

Étape 6

Sélectionnez l'interface et cliquez sur edit (Modifier).

Étape 7

Activez l'appartenance VLAN de surveillance automatique pour l'interface et cliquez sur Apply.

Conclusion

Et voilà ! Allez ! Vous avez configuré ASV sur votre commutateur Catalyst 1200 ou 1300.

Consultez les pages suivantes pour plus d'informations sur les commutateurs Catalyst 1200 et 1300.

- Pourquoi passer aux commutateurs Cisco Catalyst 1200 ou 1300 ?

- Aperçu des commutateurs Cisco Catalyst 1200 et 1300

Pour d'autres configurations et fonctionnalités, référez-vous au Guide d'administration de la gamme Catalyst.