Objectif

L'objectif de cet article est de configurer la fonctionnalité Dying Gasp dans les commutateurs Catalyst 1300 à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI).

Périphériques pertinents | Version logicielle

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Fiche technique)

Introduction

Dying Gasp est une fonctionnalité disponible uniquement sur les commutateurs de la gamme Catalyst 1300. Elle fournit un mécanisme permettant d'alerter les systèmes de surveillance que le périphérique subit une perte d'alimentation inattendue avant de perdre sa connexion. Lorsqu'un événement de perte d'alimentation se produit, un condensateur matériel retarde l'arrêt du périphérique pendant une courte période. Pendant ce temps, le périphérique enverra des messages Gaz de mise à mort via des serveurs Syslog configurés ou des destinataires de notification SNMP qui peuvent être utilisés pour identifier la cause du problème et le dépanner.

Vous pouvez configurer Dying Gasp via l'interface de ligne de commande à l'aide de commandes simples. Continuez à lire pour en savoir plus.

Configurer Dying Gasp à l'aide de CLI

Étape 1

Entrez la configuration globale du commutateur en entrant config terminal.

switch# configure terminal

Étape 2

Pour activer Dying Gasp, tapez ying-gasp enable <method1> [method2]. La première méthode spécifiée sera la méthode Primary Dying Gasp.

switch (config)# dying-gasp enable syslog-msg snmp-trap-msg

Dans cet exemple, la méthode principale d'extinction gasp utilisera la journalisation syslog.

Étape 3

Vous pouvez désactiver le message d'extinction en entrant no death-gasp enable.

switch# no dying-gasp enable

Étape 4

Pour voir la configuration de l'état de désactivation des paquets, entrez show death-gasp packets à partir du mode enable.

switch# show dying-gasp status

Étape 5

Pour en savoir plus sur l'endroit où le signal d'expiration envoie les paquets de signal d'expiration, entrez show death-gasp packets. Affiche le serveur syslog/les serveurs SNMP configurés et les interfaces qui seront utilisées.

switch# show dying-gasp packets

Dans cet exemple, un serveur syslog a été configuré sur 172.16.1.182 mais aucun serveur SNMP n'a été configuré.

Conclusion

Maintenant, vous êtes tous prêts ! Lorsque la fonction Dying Gasp est configurée sur votre commutateur Catalyst 1300, vous pouvez être averti de tout problème de perte d'alimentation du périphérique.

Consultez les pages suivantes pour plus d'informations sur les commutateurs Catalyst 1300.

- Pourquoi passer aux commutateurs Cisco Catalyst 1200 ou 1300 ?

- Aperçu des commutateurs Cisco Catalyst 1200 et 1300

Pour d'autres configurations et fonctionnalités, référez-vous au Guide d'administration de la gamme Catalyst.