Objectif

L'objectif de cet article est de configurer la fonctionnalité Dying Gasp dans les commutateurs Catalyst 1300 à l'aide de l'interface utilisateur Web.

Périphériques pertinents | Version logicielle

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Fiche technique)

Introduction

Dying Gasp est une fonctionnalité disponible uniquement sur les commutateurs de la gamme Catalyst 1300. Elle fournit un mécanisme permettant d'alerter les systèmes de surveillance que le périphérique subit une perte d'alimentation inattendue avant de perdre sa connexion. Lorsqu'un événement de perte d'alimentation se produit, un condensateur matériel retarde l'arrêt du périphérique pendant une courte période. Pendant ce temps, le périphérique enverra des messages Gaz de mise à mort via des serveurs Syslog configurés ou des destinataires de notification SNMP qui peuvent être utilisés pour identifier la cause du problème et le dépanner.

Êtes-vous prêt à configurer la fonction Dying Gasp sur votre commutateur Catalyst 1300 à l'aide de l'interface utilisateur Web ? C'est parti !

Configuration de Dying Gasp via l'interface utilisateur Web

Étape 1

Connectez-vous à votre commutateur Catalyst 1300.

Étape 2

Sélectionnez l'affichage Avancé.

Étape 3

Accédez au menu Status and Statistics > Health and Power.

Étape 4

Les messages « Dying Gasp » peuvent être configurés via Syslog ou SNMP, ou les deux. Dans cet exemple, la configuration via Syslog est sélectionnée.

Si vous configurez les deux options, vous devrez définir une méthode Primary Dying Gasp. Il s'agit de l'option qui sera utilisée en premier lors d'une coupure de courant.

Étape 5

Cliquez sur Apply. À présent, le commutateur envoie les informations d'expiration gasp au serveur Syslog configuré dans les paramètres de journalisation.

Étape 6

Pour accéder aux paramètres de journalisation, accédez à Administration > System Log > Remote Log Servers.

Étape 7

Cliquez sur l'icône plus.

Étape 8

Configurez le serveur Syslog et cliquez sur Apply.

Étape 9

Pour configurer via SNMP, accédez à SNMP > Trap Settings dans le menu.

Étape 10

Vérifiez que les notifications SNMP sont activées.

Étape 11

Pour spécifier les destinataires de notification, accédez à SNMP > Notification Recipients SNMPv1,2 et configurez les champs pour ajouter l'adresse IP de la console SNMP.

Étape 12

Cliquez sur l'icône Save pour enregistrer la configuration.

Vérification

Pour vérifier que la configuration fonctionne, débranchez le commutateur.

Dans cet exemple, un message de perte d'alimentation gasp en fin de vie peut être affiché dans le serveur Syslog.

Conclusion

Maintenant, vous êtes tous prêts ! Lorsque la fonction Dying Gasp est configurée sur votre commutateur Catalyst 1300, vous pouvez être averti de tout problème de perte d'alimentation du périphérique.

Consultez les pages suivantes pour plus d'informations sur les commutateurs Catalyst 1300.

- Pourquoi passer aux commutateurs Cisco Catalyst 1200 ou 1300 ?

- Aperçu des commutateurs Cisco Catalyst 1200 et 1300

Pour d'autres configurations et fonctionnalités, référez-vous au Guide d'administration de la gamme Catalyst.