Objectif

L'objectif de cet article est de passer en revue la configuration « jour zéro » d'un commutateur Catalyst 1200 ou 1300 à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI).

Périphériques pertinents | Version logicielle

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Fiche technique)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Fiche technique)

Introduction

Recherchez-vous un commutateur abordable et facile à déployer pour votre petite ou moyenne entreprise ? Les commutateurs Cisco Catalyst 1200 et 1300 sont à la hauteur de la situation. Ils offrent également des fonctionnalités de commutation avancées, une sécurité renforcée et peuvent être facilement gérés à l'aide du tableau de bord Cisco Business Dashboard ou de l'application mobile Cisco Business.

Consultez les pages suivantes pour plus d'informations sur les commutateurs Catalyst 1200 et 1300.

- Pourquoi passer aux commutateurs Cisco Catalyst 1200 ou 1300 ?

- Aperçu des commutateurs Cisco Catalyst 1200 et 1300

Vous pouvez également vous reporter aux guides d'installation matérielle suivants pour commencer.

- Guide d'installation matérielle de Cisco Catalyst 1200

- Guide d'installation matérielle de Cisco Catalyst 1300

Commençons par la configuration « jour zéro » d'un commutateur Catalyst 1200 ou 1300 à l'aide de l'interface de ligne de commande.

Configuration du jour zéro

Étape 1

Dans cet exemple, un commutateur Catalyst 1300 est utilisé. Connectez-vous au commutateur via un câble de console.

Étape 2

Appuyez deux fois sur Entrée sur le clavier pour terminer le processus de détection automatique du débit en bauds de la console. Cela est nécessaire pour identifier la vitesse de connexion de la console et pour envoyer les données au débit approprié.

Étape 3

Saisissez le nom d'utilisateur par défaut. Comme il s'agit d'une configuration « jour zéro », il s'agit de cisco.

nom de l'utilisateur: cisco

cisco est composé uniquement de lettres minuscules.

Étape 4

Entrez le mot de passe par défaut qui est également cisco.

Mot de passe : cisco

Étape 5

Vous serez invité à saisir un nouveau nom d'utilisateur. Dans cet exemple, il s'agit de admin.

Entrez un nouveau nom d'utilisateur : admin

Étape 6

Saisissez un nouveau mot de passe. Le mot de passe doit répondre aux exigences standard.

- Le mot de passe doit comporter au moins huit caractères et doit contenir trois des quatre options suivantes : majuscule, minuscule, chiffre ou caractère spécial.

- Un caractère ne peut pas être répété plus de trois fois de suite.

- Il ne peut pas contenir plus de deux caractères ou chiffres séquentiels dans une ligne ou la valeur inverse de ces séquences.

- Vous ne pouvez pas utiliser le nom d'utilisateur comme mot de passe ou sa forme inversée ou modifiée.

- Cisco ou les variantes du mot Cisco ne peuvent pas être utilisées.

- Les noms d'utilisateur et mots de passe connus ne seront pas acceptés.

- Le mot « password » ou « Catalyst » ne peut pas être utilisé.

- L'utilisation de plus de trois caractères répétés dans une ligne n'est pas autorisée. Par exemple, 111 ne sera pas accepté.

- L'utilisation de plus de deux caractères séquentiels dans une ligne telle que 123 n'est pas autorisée.

Si vous entrez un mot de passe qui n'est pas conforme aux règles telles que Cisco123, il sera rejeté avec une explication de la raison pour laquelle le mot de passe a été rejeté.

Étape 7

Pour définir une adresse IP, entrez config terminal et dans cet exemple, l'interface VLAN1 sera configurée.

switch# config terminal

switch(config) # interface Vlan1

Étape 8

Entrez la commande ip address suivie de l’adresse IP et du masque de sous-réseau. Dans cet exemple, il s'agit de 172.16.1.11 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0.

switch (config-if) # ip address 172.16.1.111 2555.255.255.0

Étape 9

Spécifiez la route IP. Dans cet exemple, il s'agira de la passerelle par défaut de 0.0.0.0 comme préfixe de destination, avec 0.0.0.0 comme masque de réseau suivi de l'adresse IP du réseau.

switch (config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.60

Étape 10

Pour activer les clients SSH, tapez ip ssh-client authentication password qui permet l'utilisation de noms d'utilisateur et de mots de passe pour l'authentification via SSH.

switch(config) # ip ssh-client authentication password

Étape 11

Quittez le mode de configuration pour revenir au mode d’exécution privilégié.

switch (config) #exit

Étape 12

Entrez write memory pour enregistrer la configuration.

switch# write memory

Étape 13

Entrez Y pour confirmer.

Remplacer le fichier [startup-config].... (O/N) [N] ? Y

Conclusion

Et voilà ! Allez ! Vous avez terminé la configuration initiale de base de votre commutateur Catalyst 1200/1300 à l'aide de l'interface de ligne de commande.

Pour d'autres configurations et fonctionnalités, référez-vous au Guide d'administration de la gamme Catalyst.

Visionner une vidéo connexe à cet article...

Cliquez ici pour consulter les autres discussions techniques (Tech Talks) de Cisco