Objectif

Le routeur VPN multifonction Cisco RV130 avec filtrage Web est un périphérique hautes performances, flexible et facile à utiliser, parfaitement adapté aux petites entreprises. Désormais doté du filtrage Web, le nouveau routeur RV130 offre une connectivité filaire, haut débit et hautement sécurisée aux petits bureaux et aux employés distants.

Cet article a pour but de fournir des spécifications produit sur le routeur VPN multifonction RV130 avec filtrage Web.

Remarque : pour en savoir plus sur le routeur VPN multifonction RV130 avec filtrage Web, cliquez ici.

Spécifications produit

Spécifications

Description

Normes

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (sécurité WPA2), 802.11e (QoS sans fil), RIP v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Système d'exploitation

Linux

Type de câblage

Catégorie 5e ou supérieure

Ports

LAN, WAN, USB, console

Interfaces physiques

Spécifications

Description

Ports

4 ports LAN Gigabit 10/100/1000 Mbits/s avec commutateur géré, un (1) port WAN Gigabit 10/100/1000 Mbits/s, 1 port USB, 12 ports d'alimentation CC

Boutons

Boutons

Bouton Reset, bouton Power (Alimentation)

DEL

Alimentation, VPN, LAN (1-4), WAN et USB

Logement De Verrouillage

Logement pour verrou Kensington

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques

(L x P x H)

149,86 x 29,9 x 150,11 mm (8,9 x 3,4 x 8,7 pouces)

Poids

0,72 kg (1,6 livre)

Fonctionnalités réseau

Spécifications

Spécifications

Prise en charge VLAN

Oui

Protocoles réseau

Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocole PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Protocole de tunnellisation point à point (PPTP)

Proxy DNS

Proxy IGMP (Internet Group Management Protocol) et transfert multidiffusion

Rapid Spanning-Tree Protocol (RSTP )

DynDNS (Dynamic Domain Name System), sans protocole Internet (NOIP)

Traduction d'adresses de réseau (NAT), traduction d'adresses de port (PAT)

NAT un à un

Gestion des ports

Mise en miroir des ports

Bonjour

Nombre de VLAN

5 VLAN actifs (plage 3-4096)

Protocoles de routage

Routage statique

Routage dynamique

RIP v1 et v2

Routage inter-VLAN

Traduction d'adresses réseau (NAT)

PAT, protocole NAPT (Network Address Port Translation)

Périphérie du réseau (DMZ)

Configurable par logiciel sur n'importe quelle adresse IP LAN

Spanning Tree

Oui

Équilibrage de charge

Oui

Qualité de service (QoS)

Mise en file WAN

3 files d'attente

Prise en charge DSCP (Differentiated Services Code Point Support)

Classe de service (CoS)

Gestion de la bande passante pour hiérarchiser les services

IPv6

Double pile IPv4 et IPv6

Transmission tunnel 6to4

Configuration automatique des adresses sans état

Serveur DHCPv6 pour clients IPv6 sur le réseau local

Client DHCPv6 pour la connectivité WAN

Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Routage IPv6 statique

Routage IPv6 dynamique avec RIPng

Prise en charge des hôtes IPv6

RADIUS IPv6

Protocole NTP (Network Time Protocol)

Couche 2

VLAN basés sur 802.1Q, 5 VLAN actifs

Sécurité

Spécifications

Description

Contrôle d'accès

Oui, liste de contrôle d'accès de gestion (ACL) plus ACL MAC

Gestion sécurisée

HTTPS, complexité nom d'utilisateur/mot de passe

Pare-Feu

Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection), transfert et déclenchement de port, prévention des dénis de service (DoS), DMZ logicielle

Attaques DoS évitées :

Inondation SYN

Tempête D'Écho

Inondation ICMP

Inondation UDP

Inondation TCP

Bloque Java, les cookies, Active-X, le proxy HTTP

Filtre Web

Filtre les sites malveillants et les bloque

Contrôle des applications

Oui

Protection de la source IP

Lier les adresses IP aux adresses MAC

VPN

VPN IPsec passerelle à passerelle

10 tunnels IPsec de passerelle à passerelle

IPsec client-à-passerelle

10 tunnels IPsec client à passerelle utilisant les clients VPN TheGreenBow et ShrewSoft

VPN PPTP

10 tunnels maximum

Relais VPN

Pass-Through IPSec/PPTP/L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

Débit VPN (IPsec)

50 Mbits/s

Configuration

Spécifications

Description

utilitaire Web

Configuration simple basée sur un navigateur (HTTP, HTTPS)

Protocoles de gestion

Navigateur Web, protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour, UPnP (Universal Plug and Play)Oui

Gestion à distance

Oui

Journalisation des événements

Alertes par e-mail, Syslog local et distant

Diagnostics réseau

Journalisation, Ping, Traceroute, recherche DNS et miroir de ports

Mise à niveau du micrologiciel Web

Mise à niveau du micrologiciel via un navigateur Web, fichier de configuration importé et exporté

Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Hôte IPv6

Oui

Redirection HTTP

Oui

Heure système

Prise en charge de NTP, entrée manuelle d'heure d'été

Langues

Prise en charge en anglais

Environnemental

Spécifications

Description

Alimentation

12 V 2,5 A

Certifications

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Température de fonctionnement

0 ° à 40 °C (32 ° à 104 °F)

Température de stockage

-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)

Humidité de fonctionnement

10 à 85 %, sans condensation