Introduction

Cet article vise à fournir les spécifications produit du type « back of the box » concernant le routeur VPN double WAN RV340. Pour un examen plus approfondi, cliquez ici pour consulter la fiche technique consolidée de la gamme RV34X.

Le routeur VPN double WAN RV340 est un périphérique hautes performances, flexible et facile à utiliser, adapté aux petites entreprises. Grâce à des fonctions de sécurité supplémentaires, telles que le filtrage Web, le contrôle des applications et la protection de la source IP, le nouveau routeur RV340 offre une connectivité filaire haut débit hautement sécurisée aux petits bureaux et aux employés distants. Ces nouvelles fonctions de sécurité facilitent également le réglage précis de l'activité autorisée sur le réseau.

Note: Pour afficher un « Qu'y a-t-il dans la boîte ? » article sur le routeur VPN double WAN RV340, cliquez ici.

Spécifications du produit

Spécifications

Description

Normes

802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1X (authentification de sécurité), 802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), RIP (Routing Information Protocol) v1 (RFC 105 RIP v2 (RFC 1723)

Système d'exploitation

Linux

Type de câblage

Catégorie 5e ou supérieure

Ports

LAN, WAN, USB, console

Interfaces physiques

Ports

9 ports Ethernet 10/100/1000, avec prise en charge de 802.3af

2 WAN

2 ports USB

Boutons

Bouton Réinitialiser

Commutateur

Commutateur d'alimentation

Montage et sécurité physique

Options de montage multiples

2 supports de montage en rack sont fournis, dont 8 vis.

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques

(L x P x H)

280 x 44 x 170 mm (11,0 x 1,45 x 6,69 pouces)

Poids

1,2 kg

Fonctionnalités réseau

Prise en charge VLAN

Oui; VLAN basés sur les ports et les balises 802.1Q

Protocoles réseau

Protocoles réseau

Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

Protocole de tunnellisation point à point (PPTP)

proxy DNS

Proxy IGMP (Internet Group Management Protocol) et transfert multidiffusion

Système de noms de domaine dynamique (DynDNS, NOIP)

Traduction d'adresses réseau (NAT), traduction d'adresses de port (PAT)

NAT un à un

Gestion des ports

Mise en miroir des ports

Nombre des VLAN

1 VLAN de gestion (plage 1-4096).

demandeur 802.1X

Oui

Protocoles de routage

Routage statique

Routage dynamique

RIP v1 et v2

Traduction d'adresses réseau (NAT)

PAT (Port Address Translation), protocole NAPT (Network Address Port Translation)

Périphérie du réseau (DMZ)

Configurable par logiciel avec n'importe quelle adresse IP LAN

Équilibrage de charge

Oui

IPv6

IPv4 et IPv6 à double pile

Transmission tunnel 6to4

Configuration automatique des adresses sans état

Serveur DHCPv6 pour clients IPv6 sur LAN

Client DHCP v6 pour la connectivité WAN

ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Routage IPv6 statique

Routage IPv6 dynamique avec RIPng

Prise en charge de l'hôte IPv6

RADIUS IPv6,

NTP (Network Time Protocol)

Couche 2

VLAN 802.1Q, 32 VLAN actifs plus un VLAN de gestion

Sécurité

Contrôle d'accès

Oui, liste de contrôle d'accès de gestion (ACL) plus ACL MAC

Gestion sécurisée

HTTPS

Pare-feu

Pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection), transfert et déclenchement de port, prévention des dénis de service (DoS), DMZ logicielle

Attaques DoS empêchées :

- Inondation SYN

- Tempête d'écho

- Inondation ICMP

- Inondation UDP

- Inondation TCP

Blocage de Java, cookies, active-X, proxy HTTP

Filtre Web

Filtre les sites malveillants et bloque les sites Web nuisibles

Filtre de contenu

Blocage d'URL statique ou blocage de mot clé

Contrôle des applications

Oui

Configuration

Gestion

Interface utilisateur Web

Configuration simple basée sur navigateur (HTTP, HTTPS)

Protocoles de gestion

Navigateur Web, protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gestion à distance

Oui

Journalisation des événements

Local, distant journal système , alertes par e-mail

Diagnostics du réseau

Journalisation, Ping, Traceroute, recherche DNS et mise en miroir des ports

Mise à niveau du micrologiciel Web

Mise à niveau du micrologiciel via un navigateur Web, fichier de configuration importé et exporté

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Hôte IPv6

Oui

Redirection HTTP

Oui

Heure système

Prise en charge de NTP, saisie manuelle de l'heure d'été

Langues

Oui

Environnement

Alimentation

12 V 1,5 A

Certifications

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Température de fonctionnement

0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de stockage

De -4 à 158 °F

Humidité en fonctionnement

10 à 85 % sans condensation

Afficher une vidéo relative à cet article...

Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco