Objectif

Les administrateurs peuvent améliorer la sécurité d'un réseau en configurant l'accès à l'heure du jour pour un SSID spécifique. Un SSID est l'identificateur unique associé à un réseau sans fil. Time of Day Access permet à un administrateur de spécifier quand les utilisateurs sont autorisés à accéder au réseau et quand les utilisateurs sont restreints.

L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer les paramètres Time of Day Access pour un SSID sur le RV130W.

Périphériques pertinents

· RV130W

Étapes de procédure

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Wireless > Basic Settings. La page Basic Settings s'ouvre :

Étape 2. Cochez la case du SSID (Service Set Identifier) que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le bouton Time of Day Access pour configurer Time of Day Access pour un SSID.

La page Accès à l'heure du jour s'ouvre :

Étape 3. Dans le champ Heure active, cochez la case Activer pour activer l'accès à l'heure du jour.

Étape 4. Dans le champ Heure de début, spécifiez l'heure à laquelle le réseau devient accessible aux utilisateurs avec les listes déroulantes fournies.

Étape 5. Dans le champ Heure d'arrêt, spécifiez l'heure à laquelle le réseau devient limité aux utilisateurs avec les listes déroulantes fournies.

Étape 6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.