Objectif

Sur le routeur RV110W, un administrateur peut autoriser un SSID (Security Set ID) à accéder au réseau à des heures spécifiques. Cela contribue à améliorer la sécurité du réseau. Cet article explique comment configurer les paramètres d'accès à l'heure du jour sur le routeur RV110W.

Périphériques pertinents

- RV110W

Étapes de procédure

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner Wireless > Basic Settings. La page Basic Settings s'affiche.

Étape 2. Dans le tableau Wireless, cochez la case d'un SSID dans lequel vous souhaitez modifier les paramètres d'accès à l'heure du jour.

Étape 3. Cliquez sur Accès à l'heure du jour. Une nouvelle page s'ouvre.

Étape 4. À droite de l'option Durée active, cochez la case Activer pour autoriser l'accès du SSID au réseau uniquement pendant des périodes spécifiques.

Étape 5. À droite de l'heure de début, utilisez les menus déroulants Heures, Minutes et AM/PM pour définir l'heure de début à laquelle un SSID peut accéder au réseau.

Étape 6. À droite de l'heure d'arrêt, utilisez les menus déroulants Heures, Minutes et AM/PM pour définir l'heure d'arrêt à laquelle un SSID peut accéder au réseau.

Étape 7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications, Annuler pour les annuler ou Précédent pour revenir à la page précédente.