Objectif

Le système de distribution sans fil (WDS) est un système qui connecte sans fil plusieurs points d'accès afin d'aider à étendre la zone d'un réseau. Pour établir un tel système, tous les périphériques WDS doivent être configurés sur les mêmes paramètres WDS. Cet article explique comment configurer les paramètres WDS sur le RV110W.

Périphériques pertinents

- RV110W

Étapes de procédure

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner Wireless > WDS. La page WDS s'affiche.

Étape 2. Cochez la case Autoriser la répétition du signal sans fil par un répéteur pour activer WDS.

Étape 3. Activez la case d'option Auto pour que le RV110W détecte automatiquement les points d'accès distants ou cliquez sur la case d'option Manual pour saisir l'adresse MAC du périphérique qui répète le signal.

Note: Si vous choisissez Auto, passez à l'étape 9.

Étape 4. (Facultatif) Cliquez sur Show Site Survey pour afficher tous les réseaux disponibles.

Étape 5. (Facultatif) Cliquez sur Actualiser pour mettre à jour la table.

Étape 6. (Facultatif) Cochez les cases d'un maximum de trois réseaux à répéter.

Étape 7. (Facultatif) Cliquez sur Connect pour ajouter les adresses MAC des trois réseaux aux champs MAC address.

Étape 8. Dans un champ d'adresse MAC vide, saisissez l'adresse MAC d'un réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

Étape 9. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les modifications ou Annuler pour les ignorer.